\documentstyle[11pt]{article}           % Document style
\pagestyle{empty}


% Re-set some parameters:

\setlength{\parindent}{0.5cm}           % Indent at start of paragraphs
\setlength{\textwidth}{17cm}            % Text width
%\setlength{\textheight}{24cm}           % Text height
\setlength{\oddsidemargin}{-1.5cm}         % LH margin width
%\setlength{\evensidemargin}{0in}        % LH margin width

\setlength{\topmargin}{-0.5cm}          % Top margin

\pretolerance=10000

\begin{document}
  
\scriptsize

\vspace{1ex}

\vspace{1cm} %TO ALLOW SUFFICIENT SPACE BETWEEN THE TEXT AND THE FIGURES
\begin{table*}[ht]
\caption{Proper motions for the 59 RASS stars.}
\hspace{1.cm} %if you want to center your table act on this argument
%\begin{tabular}{|l|r|r|r|r|r|r|r|c|r|l|l|}
\begin{tabular}{|l|r| r|r|r |c|r|l|l|}
\hline
\multicolumn{1}{|c}{Name} 
& \multicolumn{1}{|c}{Catalog \#}

& \multicolumn{1}{|c}{$\mu_{\alpha} \cos\delta$}
& \multicolumn{1}{c}{$\mu_{\delta}$}
& \multicolumn{1}{|c}{$\pi$}

& \multicolumn{1}{|c}{Sp.}
& \multicolumn{1}{|c}{V}
& \multicolumn{1}{|c|}{Type}
& \multicolumn{1}{|c|}{Other Names}\\
  
  & &  \multicolumn{2}{|c}{(mas~yr$^{-1}$) }
 & \multicolumn{1}{|c|}{(mas)}   
 & Type & (mag) & & \\ 

\hline
RXJ0837.0-7856             & 9402 0921   A & -28.2 $\pm$  1.5 & 26.2 $\pm$ 1.8 &                & K4 & 10.6 &   PMS &             \\
SAO 256557 (*)             &    370092   P & -10.3 $\pm$  2.7 & 17.0 $\pm$ 3.2 &                & K2 &  8.9 &     W & RXJ0849.2-7735\\	
RXJ0850.1-7554             & 9395 2139   A & -19.3 $\pm$  2.2 & 31.1 $\pm$ 1.5 &                & G6 & 10.6 &   PMS &             \\
HD 80258                   &     44800   H &  34.2 $\pm$  0.7 &-15.1 $\pm$ 0.5 & 12.6$\pm$  0.6 & F7 &  7.6 &   UBS & RXJ0907.8-8219 \\
RXJ0917.2-7744             & 9399 2104   A & -34.0 $\pm$  2.2 & 13.0 $\pm$ 0.9 &                & G0 & 10.6 &     W &             \\
CPD -77 503N               &     45734   H &-107.4 $\pm$  1.3 & 70.0 $\pm$ 1.1 & 13.7$\pm$  1.2 & G3 &  8.0 &     W & RXJ0919.4-7738\\
HD 82879                   & 9400 1990   A & -24.1 $\pm$  1.0 & 17.7 $\pm$ 2.4 &                & F6 &  8.6 &     W & RXJ0928.5-7815\\
HR 3860                    &     46928   H & -34.6 $\pm$  0.6 & 14.7 $\pm$ 0.4 &  6.0 $\pm$ 0.5 & B5 &  5.1 &   UBS & RXJ0933.7-8056\\
HD 84075                   &     47135   H & -72.9 $\pm$  0.7 & 49.8 $\pm$ 0.6 & 15.9 $\pm$ 0.7 & G1 &  8.6 &     W & RXJ0936.3-7820\\
HR 3902                    &     47956   H &  83.5 $\pm$  0.5 &-56.9 $\pm$ 0.4 & 17.0 $\pm$ 0.5 & G8 &  5.4 &   UBS & RXJ0946.3-7646\\
HD 85643                   &     48095   H &-152.1 $\pm$  0.6 & 91.1 $\pm$ 0.5 & 21.1 $\pm$ 0.6 & F5 &  6.8 &   UBS & RXJ0948.2-7546\\
HD 86356                   & 9404 0195   A & -28.4 $\pm$  1.0 & 39.5 $\pm$ 2.7 &                & G7 & 10.2 &   PMS & RXJ0951.9-7901\\
HD 86588                   & 9404 1702   A & -14.9 $\pm$  1.7 &  6.5 $\pm$ 2.1 &                & F6 &  9.7 &     W & RXJ0952.7-7933\\
RXJ1007.7-8504             &     49161   H &-563.6 $\pm$  0.8 &393.8 $\pm$ 0.7 &  8.9 $\pm$ 0.7 & G0 &  8.7 &     W &             \\
RXJ1009.6-8105             & 9409 1040   A &  13.4 $\pm$  2.4 &-24.6 $\pm$ 0.9 &                & G8 &  9.6 &     W &             \\
HD 92210                   &     51713   H &   7.3 $\pm$  0.6 & 58.3 $\pm$ 0.5 & 12.0 $\pm$ 0.6 & F3 &  7.2 &   UBS & RXJ1033.8-8030\\
HD 92727                   &     52172   H &   3.3 $\pm$  1.6 & 16.7 $\pm$ 1.4 &  7.8 $\pm$ 1.4 & G3 &  9.4 &     W & RXJ1039.5-7538\\
LKH$_{\alpha}$332-20       &     53691   H & -21.8 $\pm$  2.1 &  1.6 $\pm$ 1.7 &  7.0 $\pm$ 1.9 & K2 & 11.2 &  CTTS & RXJ1059.1-7701, CHXR 6\\
CHXR8                      & 9414 444    A & -25.4 $\pm$  2.7 & 13.4 $\pm$ 3.8 &                & G0 & 11.2 &     W & B 8           \\
HD 96675                   &     54257   H & -23.1 $\pm$  0.6 &  1.5 $\pm$ 0.5 &  6.1 $\pm$ 0.6 & B6 &  7.7 &   UBS & RXJ1105.9-7607\\
CED 110 (*)                &               &  -8.0~~~~~~~~    &  1.0~ ~~~~~~~  &                & K6 &      &  CTTS & RXJ1106.3-7721, CHXR 19 \\
CD -76 486                 &     54365   H & -24.3 $\pm$  2.9 &  3.3 $\pm$ 1.1 &  4.8 $\pm$ 3.1 & G1 & 10.6 &  CTTS & SZ 19, CHXR 23\\
HD 97048                   &     54413   H & -19.7 $\pm$  0.8 &  1.7 $\pm$ 0.7 &  5.7 $\pm$ 0.8 & A0 &  8.4 & Ae/Be & SZ 25, CHXR 29\\
HD 97300                   &     54557   H & -21.8 $\pm$  1.0 & -1.0 $\pm$ 0.8 &  5.3 $\pm$ 1.0 & B9 &  8.9 & Ae/Be & CHXR 42           \\
LKH$_{\alpha}$332-21       & 9410 060    A & -20.5 $\pm$  6.4 &  7.7 $\pm$ 4.0 &                & G8 & 10.9 &  CTTS & CHXR 51        \\
HD 99134                   & 9507 2078   A & -10.6 $\pm$  4.3 & -6.2 $\pm$ 2.4 &                & G3 &  8.7 &     W & RXJ1120.6-8420\\
HD 99827                   &     55746   H & -47.9 $\pm$  0.6 & 12.1 $\pm$ 0.5 & 12.1 $\pm$ 0.6 & F5 &  7.7 &     W & RXJ1125.8-8457\\
HD 99558                   & 9411 1468   A & -27.5 $\pm$  1.2 & 11.8 $\pm$ 1.6 &                & K0 &  8.8 &   UBS & RXJ1125.7-7626\\
HR 4479                    &     56675   H &-128.2 $\pm$  0.5 & -1.2 $\pm$ 0.5 & 23.7 $\pm$ 0.6 & F1 &  5.6 &   UBS & RXJ1137.3-7553\\
RXJ1150.4-7704 {\it (KG)}  & S039 54020  S & -40.2 $\pm$  5.1 & -5.8 $\pm$ 1.3 &                & K4 & 12.0 &   PMS &             \\
RXJ1150.9-7411 {\it (KG)}  & S039 293774 S & -39.0 $\pm$  4.2 &  4.4 $\pm$ 2.9 &                & M4 & 14.4 &    W  &             \\
HD 103673                  &     58180   H & -44.7 $\pm$  0.8 &  0.9 $\pm$ 0.5 & 21.3 $\pm$ 0.7 & G5 &  8.6 &   UBS & RXJ1155.9-7700\\
T Cha {\it (KG)}           &     58285   H & -39.6 $\pm$  5.1 & -9.9 $\pm$ 3.7 & 15.1 $\pm$ 3.3 & G8 & 11.9 &   PMS & RXJ1157.2-7921\\
RXJ1158.5-7754a {\it (KG)} &     58400   H & -41.4 $\pm$  1.4 & -0.8 $\pm$ 1.1 & 11.6 $\pm$ 1.3 & K4 & 10.6 &   PMS &             \\
RXJ1159.7-7601 {\it (KG)}  &     58490   H & -39.9 $\pm$  1.7 & -4.7 $\pm$ 1.4 & 10.8 $\pm$ 1.7 & K4 & 11.3 &   PMS &             \\
HD 104237      {\it (KG)}  &     58520   H & -39.1 $\pm$  0.5 & -5.6 $\pm$ 0.4 &  8.6 $\pm$ 0.5 & A0 &  6.5 & Ae/Be & RXJ1200.1-7811\\
HD 104467      {\it (KG)}  & 9420 1420   A & -40.7 $\pm$  0.8 & -5.5 $\pm$ 0.8 &                & G5 &  8.6 &   PMS & RXJ1201.7-7859\\
RXJ1202.8-7718 {\it (KG)}  & S039 42423  S & -37.0 $\pm$  7.1 &  2.6 $\pm$ 4.7 &                & M0 & 14.4 &     W &             \\
RXJ1204.6-7731 {\it (KG)}  & S039 30885  S & -44.4 $\pm$  7.9 & -4.2 $\pm$ 6.0 &                & M2 & 13.8 &   PMS &             \\
CPD -75 783                & 9412 2105   A &-155.5 $\pm$  3.2 & -7.7 $\pm$ 0.9 &                & K4 &  9.9 &     W & RXJ1207.9-7555\\
RXJ1209.8-7344             & S039 525789 S & -11.8 $\pm$  2.7 &  3,7 $\pm$ 1.9 &                & K1 & 11.6 &     W &             \\
RXJ1217.4-8035             & 9420 0439   A &  -0.9 $\pm$  2.7 &-11.3 $\pm$ 2.3 &                & G2 &  8.6 &     W &             \\
RXJ1219.7-7403 {\it (KG)}  & S039 308737 S & -40.4 $\pm$  6.9 & -2,8 $\pm$ 0.2 &                & M0 & 13.1 &   PMS &             \\
HD 107145                  &     60119   H &-158.3 $\pm$  0.6 &-54.1 $\pm$ 0.5 & 17.9 $\pm$ 0.6 & F5 &  6.8 &   UBS & RXJ1219.8-7648\\
RXJ1220.4-7407 {\it (KG)}  & S039 302015 S & -35.0 $\pm$  4.2 & -2.6 $\pm$ 4.6 &                & M0 & 12.7 &   PMS &             \\
RXJ1220.6-7539             & 9412 1370   A &-116.9 $\pm$  1.5 &  3.5 $\pm$ 2.8 &                & K2 & 10.7 &     W &             \\
HD 107722                  & 9416 0555   A & -65.4 $\pm$  0.8 & 12.2 $\pm$ 0.9 &                & F6 &  8.2 &     W & RXJ1223.5-7740\\
RXJ1224.8-7503             &     60553   H &-199.9 $\pm$  1.8 & 47.8 $\pm$ 1.4 & 13.40 $\pm$1.5 & K2 & 10.5 &     W &             \\
RXJ1225.3-7857 (*)         &    371498   P & -31.6 $\pm$  2.6 &-21.0 $\pm$ 3.0 &                & G7 & 10.6 &     W &             \\
HD 109138                  &     61284   H & -93.3 $\pm$  1.1 & 13.5 $\pm$ 1.1 & 15.2 $\pm$ 1.1 & K1 &  9.5 &     W & RXJ1233.5-7523\\
RXJ1237.7-7719             & S039 525786 S &  -4.7 $\pm$  6.1 & 11.6 $\pm$ 2.3 &                &    &      & faint &             \\
RXJ1239.4-7502 {\it (KG)}  & 9412 0059   A & -41.1 $\pm$  2.6 &-11.0 $\pm$ 3.1 &                & K3 & 10.2 &   PMS &             \\
RXJ1243.1-7458             & S039 525785 S & -19.9 $\pm$  6.0 & -5.6 $\pm$ 5.0 &                & M3 & 15.1 &   PMS &             \\
RXJ1307.3-7602             & 9413 2147   A & -13.9 $\pm$  0.9 &  7.4 $\pm$ 2.0 &                & K0 & 10.5 &     W &             \\
HD 116009                  &     65374   H & -28.9 $\pm$  0.7 &-22.2 $\pm$ 0.6 &  6.2 $\pm$ 0.7 & F3 &  7.9 &   UBS & RXJ1323.9-7555\\
HR 5115                    &     66607   H & -18.1 $\pm$  0.5 & -7.3 $\pm$ 0.5 &  3.5 $\pm$ 0.6 & B8 &  6.3 &   UBS & RXJ1339.3-7540\\
CPD -75 902                & 9426 0682   A & -65.4 $\pm$  2.0 &-31.2 $\pm$ 1.2 &  2.5 $\pm$ 0.9 & G2 &  9.6 &     W & RXJ1349.2-7549\\
HD 122235                  & 9435 0456   A &  -3.9 $\pm$  4.6 & 10.9 $\pm$ 0.8 &                & G8 & 10.1 &   UBS & RXJ1406.7-7949\\
HD 124017                  & 9427 2676   A & -46.5 $\pm$  4.9 &-61.5 $\pm$ 0.8 &                & K1 &  9.1 &   UBS & RXJ1415.7-7558\\
\hline
\end{tabular}\\[5mm]
\footnotesize{Notes to Table: A=ACT Catalog, P=PPM Catalog, H=Hipparcos Catalog, S=GSC S039 plate.
PMS=Pre-Main Sequence stars from the high resolution spectroscopy by C97;
W=WTTS from low resolution spectroscopy by A95; UBS=uncorrelated bright stars
by A95. (*) The  proper motion value for CED 110 is from Grasdalen G. 1977, 
IAU Coll. 42, 25, while the values for SAO 256557 and RXJ1225.3-7857 are from 
the original catalogue and they are in the FK5 system. However the deviation 
from the Hipparcos system can be considered negligible in this work. The stars
marked with {\it (KG)} belong to the kinematical group (see text).
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\end{table*}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
                
\end{document} 
