% LaTeX file for Table 1 of the Grison et al. A&A Supp. 
% EROS Catalogue of eclipsing binaries in the LMC bar.

%
\documentstyle[11pt]{article}
% \p0 is a spacer to make decimal points line up
\def\p0{\phantom{0}}

\def\degr{^\circ}
\def\arcmin{\prime}
\def\arcsec{\prime\prime}


% The following statements may need adjustment to get the tables on a sheet
% of A4 paper

\setlength{\oddsidemargin}{-20mm}
\setlength{\evensidemargin}{-20mm}
\setlength{\textwidth}{196mm}
\setlength{\topmargin}{-20mm}

 \begin{document}



% +++++++++++++++TABLE 2 BEGINS+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
%
% \small

\begin{table}  % Table 2 - 1 column
  \caption{Times of secondary minima for obviously eccentric systems.}

\begin{center}
\begin{tabular}{crr}
  \hline\vspace*{0.2ex}
{\bf EROS} &  \multicolumn{1}{c}{\boldmath $T_0$(secondary)} &
 {\boldmath ${\partial}T_0/{\partial}P$} \\
     &  \multicolumn{1}{c}{HJD}            
\vspace*{0.7ex} \\ \hline
\vspace*{-0.5ex} \\
%
1035               &  2448660.942\p0 & $-$2.\p0\p0 \\
                   &    $\pm$.005\p0 &             \\
%
1039               &  2448661.393\p0 & $-$3.\p0\p0 \\
                   &    $\pm$.004\p0 &             \\
%
1041               &  2448661.5519   &     0.6\p0  \\
                   &    $\pm$.0012   &             \\
%
1052               &  2448663.1074   &   \ldots\p0 \\
                   &    $\pm$.0014   &             \\
%
1053               &  2448660.743\p0 &   \ldots\p0 \\
                   &    $\pm$.002\p0 &             \\
%
\vspace*{-0.5ex} \\
%
1060               &  2448662.953\p0 &    1.2\p0   \\
                   &    $\pm$.004\p0 &             \\
%
1061               &  2448662.495\p0 & $-$4.\p0\p0 \\
                   &    $\pm$.003\p0 &             \\ 
%
1063               &  2448664.647\p0 &   \ldots\p0 \\
                   &    $\pm$.003\p0 &             \\
%
1066               &  2448661.411\p0 &      1.5\p0 \\
                   &    $\pm$.002\p0 &             \\
%
1074               &  2448663.811\p0 &   \ldots\p0 \\
                   &    $\pm$.003\p0 &             \\
%
\vspace*{-0.5ex} \\
\hline
  \end{tabular}
\end{center}
\end{table}
\normalsize
%
% +++++++++++++++TABLE 2 ENDS ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
%

%
\end{document}
%
%
%
