\documentstyle{article}

\begin{document}

\begin{table*}[h]
\noindent
\begin{tabular}{rr@{:}c@{:}lr@{:}c@{:}lrrrrp{2.0cm}@{\hspace{3pt}}p{1.3cm}@{\hspace{3pt}}rrrlr}
\hline
\hline\noalign{\smallskip}
 &\multicolumn{10}{|c|}{X-ray Source Parameters}&\multicolumn{2}{c}{Identification}&\multicolumn{3}{|c|}{POSS}&  & \\
\noalign{\smallskip}\hline\noalign{\smallskip}
ID &\multicolumn{3}{c}{$\alpha_{(2000)}$}&
\multicolumn{3}{c}{$\delta_{(2000)}$}& Rate& Error  & HR1   &  HR2   & Name   & Type   & $m$  & O$-$E   &dist& B & log \\
\noalign{\smallskip}\hline \noalign{\smallskip} 
30 & 00 & 10 & 29.3 & +20 & 47 & 38 & 0.035 & 0.013 &  1.00 &  0.28  & 87GB        &        & 17.86 &   0.56 & 12.8 &  LX  &   0.1 \\ 
52 & 01 & 15 & 20.3 & +16 & 48 & 19 & 0.017 & 0.007 &  1.00 &  1.00  & new ID      & K0III  & 12.91 &   0.96 & 38.8 &  LX  & $-$2.2\\ 
40 & 02 & 25 & 05.4 & +18 & 46 & 55 & 0.177 & 0.029 &  1.00 &  0.50  & 87GB        &        & 18.67 &   1.41 & 12.2 &      &   1.1 \\ 
74 & 03 & 17 & 46.2 & +10 & 17 & 35 & 0.011 & 0.006 &  1.00 &  0.34  &             &        & 17.71 &   1.68 & 23.6 &  L   & $-$0.5\\ 
69 & 03 & 20 & 38.0 & +11 & 24 & 55 & 0.055 & 0.011 &  1.00 &  0.72  & RadioS(*)   &        & 19.41 &$>$1.15 &  3.5 &  L   &   0.5\\ 
63 & 03 & 22 & 02.5 & +12 & 28 & 45 & 0.015 & 0.007 &$-1.00$&     *  &             &        &O20.37 &$<$0.37 & 27.9 &  L   &   0.7\\ 
73 & 03 & 22 & 44.3 & +10 & 37 & 27 & 0.015 & 0.006 &  0.02 &$-1.00 $& SIMBAD(+)   & M4V    &V14.6  &        & 10.2 &  L   & $-$1.6\\ 
64 & 03 & 23 & 04.0 & +12 & 24 & 40 & 0.019 & 0.008 &$-1.00$&     *  &             &        &O20.17 &$<$0.17 & 22.2 &  L   &   0.7\\ 
66 & 03 & 23 & 22.2 & +11 & 41 & 16 & 0.123 & 0.018 &$-0.22$&  0.26  & SIMBAD(+)   & M4V    &V12.2  &        & 16.6 &  L   & $-$2.5\\ 
71 & 03 & 23 & 30.6 & +10 & 48 & 00 & 0.014 & 0.006 &  1.00 &$-0.32$ & (*)         & K3     & 13.9  &   2.13 &  6.2 &  L   & $-$1.9\\ 
62 & 03 & 24 & 10.0 & +12 & 37 & 41 & 0.054 & 0.012 &  0.91 &$-0.08$ & SAO 93416 &K0III-IV&V~6.0 &           &  1.2 &  L   & $-$4.5\\ 
61 & 03 & 24 & 38.4 & +12 & 53 & 39 & 0.017 & 0.007 &  1.00 &  0.48  &             &        & 18.17 &   1.15 &  1.7 &  L   & $-$0.1\\ 
68 & 03 & 25 & 25.2 & +11 & 27 & 53 & 0.013 & 0.006 &  1.00 &  0.64  &             &        & 17.52 &   1.88 & 15.0 &  L   &  $-$0.5\\ 
72 & 03 & 25 & 48.2 & +10 & 47 & 02 & 0.024 & 0.008 &  1.00 &  0.52  & RadioS (*)  & RadioS & 17.85 &   2.08 & 26.0 &  L   & $-$0.1\\ 
67 & 03 & 26 & 20.8 & +11 & 31 & 00 & 0.101 & 0.018 &$-0.06$&$-0.01$ & (*)         & M4V    & 14.66 &   1.56 &  9.7 &  L   & $-$0.8\\ 
65 & 03 & 26 & 46.1 & +12 & 10 & 11 & 0.015 & 0.007 &  0.91 &  0.62  & z=0.21 (*)  & AGN    & 18.88 &   1.63 & 11.4 &  L   &   0.1\\ 
70 & 03 & 28 & 02.2 & +11 & 14 & 34 & 0.065 & 0.016 &$-0.35$&  0.15  & binary (*)  & M4V:e  & 15.07 &   2.34 & 11.0 &  L   & $-$0.8\\ 
22 & 03 & 28 & 58.7 & +31 & 14 & 18 & 0.043 & 0.011 &  1.00 &  0.02  & BD+30 547   & K0     &V10.3  &        & 19.9 &  L   & $-$2.9\\ 
21 & 03 & 29 & 14.3 & +31 & 22 & 47 & 0.018 & 0.008 &  1.00 &  0.60  &             &        & 18.40 &$>$2.99 & 16.1 &  L   &   0.0\\ 
77 & 04 & 01 & 10.9 & +00 & 04 & 11 & 0.022 & 0.010 &  1.00 &  0.39  & z=0.47 (*)  & AGN    & 17.71 &   0.65 & 13.0 &  L   & $-$0.2\\ 
76 & 04 & 02 & 42.0 & +01 & 59 & 54 & 0.032 & 0.011 &  1.00 &  0.48  & z=0.14 (*)  & AGN    & 16.83 &   1.70 & 12.7 &  L   & $-$0.4\\ 
75 & 04 & 03 & 14.2 & +02 & 15 & 21 & 0.013 & 0.007 &  1.00 &  1.00  &             &        & 18.09 &$>$3.32 & 24.2 &  L   & $-$0.3\\ 
33 & 04 & 21 & 45.7 & +19 & 34 & 01 & 0.017 & 0.007 &  1.00 &  0.04  & (*)         & M1.5V:e& 14.63 &   3.98 & 37.1 &  L   & $-$1.5\\ 
34 & 04 & 22 & 02.6 & +19 & 32 & 20 & 0.037 & 0.010 &  1.00 &  0.47  & T-Tauri     &        &       &        & 48.0 &      &$>$1.3 \\ 
37 & 04 & 22 & 08.4 & +19 & 15 & 17 & 0.116 & 0.019 &$-0.25$&  0.20  & EinsteinS   & M4.5V:e&V12.9  &        &  6.3 &  L   & $-$1.4\\ 
31 & 04 & 22 & 18.3 & +19 & 50 & 47 & 0.134 & 0.019 &  1.00 &  0.51  & MS-Src$^\dagger$     & QSO    &       &      & 18.8 &  L  & \\
32 & 04 & 23 & 23.1 & +19 & 39 & 40 & 0.019 & 0.008 &  0.01 &$-1.00$ &  BD+19 708           & K2V    &V~9.4  &      & 11.3 &  L  & $-$3.6\\ 
42 & 04 & 27 & 58.5 & +18 & 45 & 30 & 0.020 & 0.008 &$-1.00$&     *  &  HG 7-224            & lm     &V14.3  &      &  6.8 &  L  & $-$1.6\\
44 & 04 & 27 & 59.4 & +18 & 29 & 50 & 0.027 & 0.009 &$-0.15$&$-1.00$ &  BD+18 639           & K2     &V10.1  &      & 15.8 &  L  & $-$3.2\\ 
43 & 04 & 29 & 00.8 & +18 & 40 & 01 & 0.032 & 0.010 &  0.58 &  0.14  &  HG 7-237            & lm     &V13.2  &      & 25.3 &  L  & $-$1.8\\ 
48 & 04 & 30 & 04.3 & +18 & 13 & 42 & 0.113 & 0.018 &  0.96 &  0.13  &  HD 285846$^\ddagger$& G5V:e  &V10.6  &      &  9.4 &  L  & $-$2.3\\ 
82 & 04 & 33 & 24.1 &$-14$& 22 & 54 & 0.027 & 0.013 &  1.00 &$-0.18$ &                      &        &J15.79 &      &  6.5 &  L  & $-$0.9\\ 
81 & 04 & 34 & 26.5 &$-13$& 34 & 18 & 0.043 & 0.016 &  1.00 &  0.45  &  \multicolumn{2}{l}{1E0432.1-1341 ~~ GV}     &V~9   &     &  5.5 &  L  & $-$3.4\\ 
83 & 04 & 35 & 19.7 &$-14$& 54 & 47 & 0.089 & 0.022 &  0.05 &  0.35  &  (*)                 & K6-7   &J14.75 &       & 13.2 &  L  & $-$0.8\\ 
80 & 05 & 20 & 30.0 &$-05$& 48 & 18 & 0.037 & 0.012 &  1.00 &$-0.01$ &  EM* StHA 39         &        &V13.5  &       & 15.0 &  L  & $-$1.7\\ 
 8 & 09 & 29 & 49.2 & +65 & 22 & 53 & 0.014 & 0.006 &  0.48 &$-1.00$ &  RadioS (*)          &        & 16.19 &   1.55 &  0.0 &  LX  & $-$1.0\\ 
 5 & 09 & 32 & 15.9 & +70 & 06 & 35 & 0.010 & 0.006 &  1.00 &  1.00  &                      &        & 20.10 &$<$0.10 & 27.9 &  LX &   0.4\\ 
 6 & 09 & 34 & 17.4 & +66 & 21 & 50 & 0.020 & 0.009 &$-0.38$&     *  &                      & K0III  & 13.07 &   1.79 & 30.7 &  LX  & $-$2.1\\ 
 7 & 09 & 37 & 27.2 & +65 & 38 & 28 & 0.047 & 0.011 &  1.00 &$-0.08$ & z=0.29,RS (*)        & AGN    & 16.52 &   0.98 &  5.4 & LX & $-$0.3\\ 
90 & 13 & 58 & 17.2 &$-39$& 45 & 38 & 0.019 & 0.012 &     * &     *  &                      &        &J16.75 &        &  7.6 &      & $-$0.7\\ 
87 & 15 & 19 & 18.4 &$-29$& 43 & 18 & 0.045 & 0.013 &  0.90 &  0.60  & (*)                  & M0V    &J13.83 &        &  6.0 &  LX  & $-$1.4\\ 
84 & 15 & 37 & 06.5 &$-24$& 47 & 35 & 0.041 & 0.011 &  1.00 &  0.77  &                      &        &J16.78 &       &  5.8 &  LX  & $-$0.3\\ 
86 & 15 & 41 & 07.1 &$-26$& 56 & 32 & 0.035 & 0.013 &  0.45 &$-0.09$ & (*)                  & K3     &J12.18 &       &  6.7 &  LX  & $-$2.2\\ 
85 & 15 & 42 & 08.5 &$-26$& 29 & 17 & 0.028 & 0.010 &  0.99 &$-0.13$ &                      &        &J17.26 &       & 17.3 &  LX  & $-$0.3\\ 
78 & 15 & 51 & 00.6 &$-01$& 41 & 31 & 0.019 & 0.008 &  1.00 &$-0.28$ &                      &        &J21.68 &       &      &  LX  &   1.3\\ 
79 & 15 & 53 & 22.3 &$-03$& 01 & 51 & 0.127 & 0.019 &$-0.08$&  0.07  & SAO 140822           & F5     &V~7.4  &       & 16.0 &  LX & $-$3.6\\ 
16 & 16 & 44 & 19.3 & +59 & 57 & 43 & 0.022 & 0.005 &  0.18 &  0.59  & SAO 17203            & G5     &V~8.1  &       & 12.9 &  LX  & $-$4.0\\ 
15 & 16 & 44 & 35.2 & +59 & 58 & 43 & 0.011 & 0.003 &  1.00 &  0.24  &                      &        & 17.89 &  4.25 &  8.0 &  LX & $-$0.4\\ 
17 & 16 & 45 & 47.8 & +59 & 57 & 36 & 0.019 & 0.004 &  1.00 &  0.09  & z=0.23 (*)           & AGN    & 17.31 &  0.70 & 13.1 &  LX & $-$1.1\\ 
13 & 16 & 55 & 33.5 & +61 & 39 & 47 & 0.006 & 0.002 &  1.00 &  0.10  &                      &        & 15.68 &  1.77 & 24.2 &  LX & $-$1.6\\ 
14 & 16 & 58 & 14.4 & +60 & 56 & 15 & 0.011 & 0.004 &$-0.25$&  0.28  &                 &        & 16.44 &  3.01 & 14.6 &  LX  & $-1.0$\\ 
12 & 16 & 58 & 32.4 & +61 & 59 & 46 & 0.007 & 0.003 &  0.76 &  0.07  & RadioS (*)      &        & 14.64 &  2.44 & 22.4 &  LX  & $-1.9$\\ 
 9 & 16 & 59 & 59.2 & +62 & 14 & 45 & 0.009 & 0.003 &  0.37 &  0.51  &                 &        & 16.95 &  1.15 &  8.4 &  LX  & $-0.9$\\ 
11 & 17 & 00 & 00.1 & +62 & 02 & 18 & 0.014 & 0.003 &  0.92 &  0.18  &                 &        & 15.67 &  0.57 &  9.3 &  LX  & $-1.2$\\ 
10 & 17 & 01 & 12.1 & +62 & 06 & 31 & 0.043 & 0.006 &  0.12 &  0.28  & z=0.32 (*)      & AGN    & 15.98 &  1.51 & 23.1 &  LX  & $-0.6$\\ 
89 & 19 & 15 & 11.1 &$-36$& 47 & 17 & 0.020 & 0.010 &     * &     *  &                 &        &J14.00 &       & 16.0 &  LX  & $-1.7$\\ 
88 & 19 & 19 & 31.3 &$-36$& 39 & 25 & 0.025 & 0.012 &$-1.00$&     *  & SAO 211169      & F7V    &V~7.2  &       &  5.3 &  LX  & $-4.4$\\ 
 4 & 19 & 23 & 26.0 & +70 & 07 & 48 & 0.022 & 0.005 &$-0.22$&  0.22  & (*)             & K6-7   &  7.75 &  3.04 & 21.0 &  LX  & $-4.2$\\ 
 3 & 19 & 24 & 05.7 & +70 & 19 & 56 & 0.008 & 0.003 &  0.91 &$-0.18$ & (*)             & AGN    & 17.68 &  3.98 & 20.5 &  LX  & $-0.7$\\ 
 2 & 20 & 45 & 22.1 & +81 & 04 & 37 & 0.039 & 0.008 &$-0.38$&  0.42  & SAO 3462        & G5     &V~9.4  &       &  4.3 &  LX  & $-3.3$\\ 
 1 & 21 & 59 & 11.8 & +82 & 26 & 22 & 0.011 & 0.004 &  1.00 &  1.00  &                 &        & 19.19 &  2.23 & 25.4 &  LX  &   0.1\\ 
26 & 22 & 59 & 26.9 & +24 & 40 & 54 & 0.023 & 0.009 &  0.38 &$-0.29$ & (*)             & K3     & 12.79 &  1.88 & 13.7 &  LX  & $-2.2$\\ 
25 & 23 & 00 & 03.4 & +24 & 44 & 51 & 0.013 & 0.006 &  1.00 &  1.00  & 87GB & RadioS   &J16.89  &  1.51 & 20.0 &  LX  & \\ 
27 & 23 & 02 & 10.9 & +24 & 17 & 35 & 0.012 & 0.006 &  1.00 &$-0.08$ & RadioS (*)      & RadioS & 17.36 &  0.11 & 18.2 &  LX  & $-0.6$\\
24 & 23 & 02 & 47.5 & +24 & 53 & 14 & 0.018 & 0.008 &$-1.00$&     *  & (*)             & M1.5V:e& 17.99 &  2.68 &  8.7 &  LX  & $-0.2$\\ 
23 & 23 & 03 & 56.6 & +25 & 00 & 43 & 0.017 & 0.007 &  1.00 &  0.41  &                 &        & 17.84 &  1.11 & 12.3 &  LX  & $-0.3$\\ 
60 & 23 & 04 & 26.3 & +12 & 58 & 40 & 0.015 & 0.007 &  1.00 &  0.00  &                 &        & 18.18 &  0.71 &  7.6 &  LX  & $-0.2$\\
57 & 23 & 04 & 51.9 & +14 & 12 & 41 & 0.014 & 0.007 &  1.00 &  0.14  &                 &        &O21.68 &$<$1.68& 28.0 &  LX  &   1.2\\
58 & 23 & 04 & 57.8 & +13 & 43 & 28 & 0.015 & 0.007 &  1.00 &$-0.18$ &                 &        & 17.63 &  2.11 & 21.0 &  LX & $-0.4$\\ 
59 & 23 & 05 & 19.3 & +13 & 15 & 37 & 0.015 & 0.007 &  1.00 &  0.40  &                 &        & 17.80 &  2.63 & 19.8 &  LX  & $-0.3$\\ 
55 & 23 & 05 & 31.1 & +15 & 14 & 50 & 0.011 & 0.006 &  0.53 &  0.61  & z=0.07  (*)     & AGN    & 18.89 &  1.29 &  6.4 &  LX  &   0.0\\ 
56 & 23 & 05 & 58.5 & +14 & 13 & 25 & 0.017 & 0.007 &  1.00 &$-0.09$ & RadioS (*)      &        & 16.72 &  1.78 & 14.8 &  LX  & $-0.7$\\ 
38 & 23 & 07 & 47.0 & +19 & 02 & 46 & 0.015 & 0.007 &  1.00 &  0.56  &                 &        & 16.23 &  1.54 & 30.5 &  LX  & $-1.0$\\ 
39 & 23 & 07 & 47.1 & +19 & 01 & 17 & 0.036 & 0.011 &  1.00 &$-0.06$ & \multicolumn{2}{l}{[HB89]~2305+187 QSO} & 15.80 &  1.01 & 21.4 &  L  & $-$0.8\\ 
35 & 23 & 08 & 12.3 & +19 & 30 & 09 & 0.021 & 0.008 &  1.00 &  0.23  &                 &        & 18.34 &  1.11 & 25.7 &  L  &   0.0\\
53 & 23 & 08 & 28.1 & +15 & 55 & 46 & 0.019 & 0.008 &  0.03 &$-0.08$ &              &        & 19.86 &  1.75 &  2.5 &  LX  &   0.6\\
51 & 23 & 08 & 41.6 & +17 & 49 & 02 & 0.012 & 0.006 &  1.00 &$-1.00$ &              &        & 15.79 &  1.91 & 28.5 &  LX  & $-1.2$\\
54 & 23 & 08 & 42.8 & +15 & 32 & 51 & 0.045 & 0.012 &  0.21 &$-0.64$ & HD 218539    & G0     &V~9.7  &       &  4.5 &  LX  & $-3.1$\\ 
47 & 23 & 09 & 01.5 & +18 & 20 & 21 & 0.008 & 0.005 &  1.00 &  1.00  & BD+17 4873   & G5     &V~9.2  &       &      &  LX  & $-4.0$\\ 
28 & 23 & 09 & 01.8 & +23 & 31 & 35 & 0.027 & 0.009 &  1.00 &  0.53  &              &        & 18.74 &  1.11 &  6.8 &  LX  &   0.3\\ 
46 & 23 & 09 & 07.4 & +18 & 25 & 20 & 0.030 & 0.011 &$-0.03$&  0.24  & HD 218602    & G5     & 16.35 &  1.51 & 14.9 &  ~X  & $-0.6$\\
29 & 23 & 09 & 44.7 & +22 & 34 & 18 & 0.019 & 0.007 &  1.00 &  0.47  &              &        &O21.89 &$<$1.89& 17.3 &  LX  &   1.4\\ 
49 & 23 & 10 & 59.8 & +18 & 08 & 29 & 0.032 & 0.010 &$-1.00$&     *  & (*)          & DC WD  & 18.00 & $-$0.55& 22.0 &  LX  &   0.1\\
45 & 23 & 11 & 02.7 & +18 & 28 & 20 & 0.012 & 0.006 &  0.98 &  1.00  &              &        &       &       &      &  LX  & $>$0.8\\ 
50 & 23 & 12 & 31.2 & +18 & 06 & 22 & 0.010 & 0.005 &  1.00 &  1.00  &              &        & 18.42 &  1.96 & 24.3 &  LX  & $-0.3$\\
36 & 23 & 12 & 36.6 & +19 & 23 & 03 & 0.025 & 0.009 &  0.51 &  0.20  & binary (*)   & K3-5   &       &       &      &  LX  & \\
19 & 23 & 25 & 14.6 & +33 & 14 & 12 & 0.021 & 0.007 &  0.18 &  0.13  & (*)          & K3     &  9.36 &  1.94 &  7.8 &  LX  & $-3.6$\\
20 & 23 & 25 & 25.8 & +33 & 12 & 44 & 0.016 & 0.006 &$-1.00$&     *  & (*)          & K3     & 10.78 &  2.43 & 32.5 &  LX  & $-3.1$\\
18 & 23 & 25 & 57.4 & +33 & 17 & 19 & 0.013 & 0.005 &  1.00 &  0.48  &              &        & 18.34 &$>$2.94&  8.9 &  LX  & $-0.2$\\
\noalign{\smallskip}\hline
\hline
\end{tabular} \\
\vspace{0.5\baselineskip}

{\bf Table 2:} 
Summary of the identification program of all 89 sources found within the 
lowest contours of the MBM cloud maps. Columns are: 
{\bf ID}: Internal reference number; 
X-ray source position in equinox 2000.0;
{\bf Rate}: source count rate in $\rm cts\,s^{-1}$; 
{\bf Error}: error in count rate in $\rm cts\,s^{-1}$; 
{\bf HR1, HR2}: hardness ratios (*: source was not detected when data
were split into two spectral channels);
{\bf Name}: catalog name of object;  
{\bf Type}: Spectral Type;  
      $m$: visual magnitude of counterpart; 
{\bf O-E}: color index from APM scans; 
{\bf dist.}: separation between X-ray source and proposed counterpart;  
{\bf B}: bands in which the source has been observed at the VLA;   
{\bf log}: logarithm of X-ray to optical flux ratio. \\
%
$\dagger$ not detected in snapshot; $\ddagger$ in visual binary with M4V. 
(*): new Identification; (+) new classification.
\end{table*}

\end{document}







