\documentstyle[psfig]{l-aa}
%\documentstyle[psfig,referee]{laa}
\topmargin 50 pt
%\textwidth 480 pt

\begin{document}

%\thesaurus{}
\setcounter{table}{4} 
\begin{table*}[tp]
\caption[]{The reaction set}
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{clllllclllllrlrrl}
\hline
\noalign{\smallskip}
Number & \multicolumn{11}{c}{Reaction} & $\Delta\nu$ & ~~~~$A$ & $n$~~ & $E~~~~ $ & Reference \\
\hline
  1 & H         & + & H            & + & H$_2$  & $\longrightarrow$ &  H$_2$        & + & H$_2$      &&          &-1 & 8.72E-33 &-0.60 &    0.0 & CBT            \\
  2 & H         & + & H$_2$        &   &        & $\longrightarrow$ &  H            & + & H          & + & H     & 1 & 3.75E-08 &-0.50 &53280.0 & R95           \\
  3 & H         & + & H            & + & H      & $\longrightarrow$ &  H            & + & H$_2$      &&          &-1 & 1.83E-31 &-1.00 &    0.0 & CBT            \\
  4 & H         & + & C$_2$        &&           & $\longrightarrow$ &  C            & + & CH         &&          & 0 & 4.67E-10 & 0.50 &30450.0 & R95           \\
  5 & H         & + & CH           &&           & $\leftrightarrow$ &  C            & + & H          & + & H     & 1 & 6.00E-09 & 0.00 &40200.0 & R95           \\
  6 & H         & + & CH           &&           & $\longrightarrow$ &  C            & + & H$_2$      &&          & 0 & 4.98E-11 & 0.00 &    0.0 & R95           \\
  7 & H         & + & C$_2$H$_2$   &&           & $\longrightarrow$ &  C$_2$H       & + & H$_2$      &&          & 0 & 1.00E-10 & 0.00 &14000.0 & Baulch92      \\
  8 & H         & + & CH$_2$       &&           & $\longrightarrow$ &  H$_2$        & + & CH         &&          & 0 & 2.70E-10 & 0.00 &    0.0 & R95           \\
  9 & H         & + & CH$_3$       &&           & $\longrightarrow$ &  H$_2$        & + & CH$_2$     &&          & 0 & 1.00E-10 & 0.00 & 7600.0 & R95           \\
 10  & H         & + & H$_2$S       &&           & $\longrightarrow$ &  HS           & + & H$_2$      &&          & 0 & 3.08E-12 & 2.10 &  352.0 & R95           \\
 11 & H         & + & HS           &&           & $\longrightarrow$ &  H$_2$        & + & S          &&          & 0 & 2.50E-11 & 0.00 &    0.0 & R95           \\
 12 & H         & + & CH$_4$       &&           & $\longrightarrow$ &  H$_2$        & + & CH$_3$     &&          & 0 & 5.82E-13 & 3.00 & 4045.0 & R95           \\
 13 & H         & + & NH           &&           & $\longrightarrow$ &  N            & + & H$_2$      &&          & 0 & 1.73E-11 & 0.50 & 2400.0 & R95           \\
 14 & H         & + & HCN          &&           & $\longrightarrow$ &  CN           & + & H$_2$      &&          & 0 & 6.31E-10 & 0.00 &12400.0 & R95           \\
 15 & H      & + & NS         &&    & $\longrightarrow$ &  HS     & + & N        &&     & 0 & 7.27E-11 & 0.50 &15700.0 & R95           \\
 16 & H      & + & NS         &&    & $\longrightarrow$ &  NH     & + & S        &&     & 0 & 7.27E-11 & 0.50 &20735.0 & R95           \\
 17 & H      & + & S$_2$         &&    & $\longrightarrow$ &  HS     & + & S          &&   & 0 & 2.25E-10 & 0.50 & 8355.0 & R95           \\
 18 & H      & + & NH$_2$     &&    & $\longrightarrow$ &  H$_2$     & + & NH       &&     & 0 & 5.25E-12 & 0.80 & 2200.0 & R95           \\
 19 & H      & + & N$_2$      &&      & $\longrightarrow$ &  N      & + & NH       &&     & 0 & 8.59E-11 & 0.50 &71450.0 & NIST          \\
 20 & H      & + & SiH       &&    & $\leftrightarrow$ &  Si     & + & H$_2$      &&      & 0 & 2.00E-11 & 0.00 &    0.0 & Mackay       \\
 21 & H      & + & SiH$_2$   &&      & $\leftrightarrow$ &  SiH    & + & H$_2$    &&        & 0 & 2.00E-11 & 0.00 &    0.0 & Mackay       \\
 22 & H      & + & SiH$_3$   &&      & $\leftrightarrow$ &  SiH$_2$   & + & H$_2$   &&         & 0 & 2.00E-11 & 0.00 &    0.0 & Mackay       \\
 23 & H      & + & SiH$_4$   &&     & $\leftrightarrow$ &  SiH$_3$   & + & H$_2$    &&        & 0 & 6.80E-12 & 0.00 &  717.0 & Mackay       \\
 24 & H      & + & OH        &&    & $\longrightarrow$ &  H$_2$     & + & O       &&      & 0 & 7.00E-14 & 2.80 & 1950.0 & R95          \\
 25 & H      & + & OH        &&    & $\leftrightarrow$ &  O      & + & H      & + & H   & 1 & 6.00E-09 & 0.00 &50900.0 & R95          \\
 26 & H      & + & H$_2$O    &&       & $\longrightarrow$ &  OH     & + & H$_2$    &&        & 0 & 6.83E-12 & 1.60 & 9720.0 & R95          \\
 27 & H      & + & H$_2$O    &&       & $\leftrightarrow$ &  OH     & + & H      & + & H   & 1 & 5.80E-09 & 0.00 &52900.0 & R95          \\
 28 & H      & + & CO        &&   & $\longrightarrow$ &  C      & + & OH     &&       & 0 & 1.10E-10 & 0.50 &77700.0 & R95          \\
 29 & H      & + & HCO       &&   & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & H$_2$    &&        & 0 & 1.50E-10 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
 30 & H      & + & NO        &&   & $\longrightarrow$ &  NH     & + & O     &&        & 0 & 9.29E-10 &-0.10 &35220.0 & R95          \\
 31 & H      & + & NO        &&   & $\longrightarrow$ &  OH     & + & N     &&        & 0 & 2.82E-10 & 0.00 &24560.0 & R95          \\
 32 & H      & + & H$_2$CO   &&      & $\longrightarrow$ &  HCO    & + & H$_2$     &&       & 0 & 1.50E-11 & 1.10 & 1650.0 & R95           \\
 33 & H      & + & O$_2$     &&      & $\longrightarrow$ &  O      & + & OH      &&      & 0 & 3.30E-10 & 0.00 & 8460.0 & R95          \\
 34 & H      & + & O$_2$     &&      & $\leftrightarrow$ &  O      & + & O      & + & H   & 1 & 6.00E-09 & 0.00 &52300.0 & R95          \\
 35 & H      & + & CO$_2$    &&     & $\longrightarrow$ &  OH     & + & CO       &&     & 0 & 2.50E-10 & 0.00 &13300.0 & R95          \\
 36 & H      & + & SO        &&   & $\longrightarrow$ &  HS     & + & O            && & 0 & 1.73E-11 & 0.50 &19930.0 & R95          \\
 37 & H      & + & SO        &&   & $\longrightarrow$ &  OH     & + & S       &&      & 0 & 5.90E-10 &-0.30 &11100.0 & R95          \\
 38 & H         & + & C$_4$H$_2$ &&       & $\longrightarrow$ &  C$_4$H    & + & H$_2$     &&       & 0 & 2.62E-11 & 0.00 &  704.0 & NIST   \\
 39 & H         & + & C$_2$H     &&      & $\leftrightarrow$ &  C$_2$     & + & H$_2$      &&      & 0 & 6.00E-11 & 0.00 &14223.0 & NIST    \\
 40 & H      & + & NH$_3$     &&     & $\longrightarrow$ &  NH$_2$    & + & H$_2$   &&         & 0 & 7.80E-12 & 2.40 & 4990.0 & R95  \\
 41 & H$_2$     & + & H$_2$        &&           & $\longrightarrow$ &  H            & + & H          & + & H$_2$ & 1 & 1.50E-09 & 0.00 &48350.0 & R95           \\
 42 & H$_2$     & + & C            &&           & $\longrightarrow$ &  CH           & + & H          &&          & 0 & 6.64E-10 & 0.00 &11700.0 & R95           \\
 43 & H$_2$     & + & C$_2$H       &&           & $\longrightarrow$ &  C$_2$H$_2$   & + & H          &&          & 0 & 1.83E-11 & 0.00 & 1442.0 & CBT            \\
 44 & H$_2$     & + & CH           &&           & $\longrightarrow$ &  CH$_2$       & + & H          &&          & 0 & 2.38E-10 & 0.00 & 1760.0 & R95           \\
 45 & H$_2$     & + & CH           &&           & $\leftrightarrow$ &  C            & + & H          & + & H$_2$ & 1 & 6.00E-09 & 0.00 &40200.0 & R95           \\
 46 & H$_2$     & + & CH$_2$       &&           & $\longrightarrow$ &  CH$_3$       & + & H          &&          & 0 & 5.18E-11 & 0.20 & 6400.0 & R95           \\
 47 & H$_2$     & + & HS           &&           & $\longrightarrow$ &  H$_2$S       & + & H          &&          & 0 & 6.52E-12 & 0.10 & 8050.0 & R95           \\
 48 & H$_2$     & + & S            &&           & $\longrightarrow$ &  H            & + & HS         &&          & 0 & 1.03E-10 & 0.10 & 9620.0 & R95           \\
 49 & H$_2$     & + & CH$_3$       &&           & $\longrightarrow$ &  H            & + & CH$_4$     &&          & 0 & 6.86E-14 & 2.70 & 4740.0 & R95           \\
 50 & H$_2$     & + & N            &&           & $\longrightarrow$ &  H            & + & NH         &&          & 0 & 4.65E-10 & 0.50 &16606.0 & R95           \\
\noalign{\smallskip}
\hline
\end{tabular}
\end{flushleft}
\label{tab:eq}
\end{table*}
\setcounter{table}{4}
\begin{table*}
\caption[]{\em -- continued}
\begin{tabular}{clllllclllllrlrrl}
\hline
\noalign{\smallskip}
 51 & H$_2$  & + & CN         &&    & $\longrightarrow$ &  H      & + & HCN      &&     & 0 & 3.53E-13 & 3.30 &  756.0 & R95           \\
 52 & H$_2$  & + & NH         &&    & $\longrightarrow$ &  NH$_2$    & + & H      &&       & 0 & 5.96E-11 & 0.00 & 7782.0 & R95           \\
 53 & H$_2$  & + & N$_2$      &&         & $\longrightarrow$ &  NH     & + & NH    &&        & 0 & 0.              \\
 54 & H$_2$  & + & NH$_2$     &&        & $\longrightarrow$ &  H      & + & NH$_3$    &&       & 0 & 2.09E-12 & 0.00 & 4277.0 & R95           \\
 55 & H$_2$  & + & OH        &&       & $\longrightarrow$ &  H      & + & H$_2$O   &&        & 0 & 1.55E-12 & 1.60 & 1660.0 & R95          \\
 56 & H$_2$     & + & OH     &&      & $\leftrightarrow$ &  O      & + & H      & + & H$_2$  & 1 & 6.00E-09 & 0.00 &50900.0 & R95          \\
 57 & H$_2$     & + & H$_2$O &&        & $\leftrightarrow$ &  OH     & + & H      & + & H$_2$  & 1 & 5.80E-09 & 0.00 &52900.0 & R95          \\
 58 & H$_2$     & + & O$_2$  &&       & $\leftrightarrow$ &  OH     & + & OH     &&       & 0 & 3.16E-10 & 0.00 &21890.0 & R95          \\
 59 & H$_2$     & + & O$_2$  &&      & $\leftrightarrow$ &  O      & + & O      & + & H$_2$  & 1 & 6.00E-09 & 0.00 &52300.0 & R95          \\
 60 & H$_2$     & + & CO$_2$ &&       & $\leftrightarrow$ &  H$_2$O    & + & CO     &&       & 0 & 2.90E-14 & 0.50 & 7550.0 & R95          \\
 61 & H$_2$  & + & HCO       &&      & $\longrightarrow$ &  H      & + & H$_2$CO   &&       & 0 & 2.66E-13 & 2.00 & 8972.0 & NIST          \\
 62 & H$_2$     & + & C$_4$H   &&       & $\longrightarrow$ &  C$_4$H$_2$   & + & H     &&        & 0 & 1.83E-11 & 0.00 & 1442.0 & CBT           \\
 63 & H$_2$     & + & O &&       & $\longrightarrow$ &  H      & + & OH      &&      & 0 & 3.43E-13 & 2.70 & 3160.0 & R95          \\
 64 & C         & + & CH           &&           & $\longrightarrow$ &  C$_2$        & + & H          &&          & 0 & 1.73E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
 65 & C         & + & CH$_2$       &&           & $\leftrightarrow$ &  H            & + & C$_2$H     &&          & 0 & 5.00E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
 66 & C         & + & HS           &&           & $\longrightarrow$ &  S            & + & CH         &&          & 0 & 1.20E-11 & 0.60 & 5880.0 & R95           \\
 67 & C         & + & HS           &&           & $\leftrightarrow$ &  CS           & + & H          &&          & 0 & 2.00E-11 & 0.00 &    0.0 & R95           \\
 68 & C         & + & CS           &&           & $\longrightarrow$ &  C$_2$        & + & S          &&          & 0 & 1.44E-11 & 0.50 &20435.0 & R95           \\
69 & C      & + & NH         &&    & $\longrightarrow$ &  CH     & + & N        &&     & 0 & 1.73E-11 & 0.50 & 4000.0 & R95           \\
70 & C      & + & NH         &&    & $\leftrightarrow$ &  CN     & + & H        &&     & 0 & 1.10E-10 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
71 & C      & + & CN         &&    & $\longrightarrow$ &  C$_2$     & + & N     &&        & 0 & 4.98E-10 & 0.00 &18116.0 & R95           \\
72 & C      & + & N$_2$      &&    & $\longrightarrow$ &  CN     & + & N      &&       & 0 & 1.05E-10 & 0.00 &23160.0 & R95           \\
73 & C      & + & SiH        &&    & $\leftrightarrow$ &  SiC    & + & H         &&    & 0 & 5.00E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
74 & C      & + & SiH$_2$    &&    & $\leftrightarrow$ &  HCSi   & + & H      &&       & 0 & 5.00E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
75 & C      & + & SiH$_3$    &&    & $\leftrightarrow$ &  SiCH$_2$  & + & H     &&        & 0 & 5.00E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
76 & C      & + & S$_2$         &&    & $\leftrightarrow$ &  CS     & + & S        &&     & 0 & 1.73E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
77 & C      & + & NS         &&    & $\longrightarrow$ &  CN     & + & S        &&     & 0 & 2.00E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
78 & C      & + & NS         &&    & $\longrightarrow$ &  CS     & + & N       &&      & 0 & 1.73E-11 & 0.50 & 4000.0 & R95           \\
79 & C      & + & OH        &&   & $\longrightarrow$ &  H      & + & CO     &&       & 0 & 1.10E-10 & 0.50 &    0.0 & R95          \\
80 & C      & + & OH        &&     & $\longrightarrow$ &  CH     & + & O        &&     & 0 & 2.25E-11 & 0.50 &14800.0 & R95          \\
81 & C      & + & CO        &&     & $\longrightarrow$ &  C$_2$     & + & O     &&        & 0 & 2.94E-11 & 0.50 &58025.0 & R95          \\
82 & C      & + & HCO       &&     & $\leftrightarrow$ &  CH     & + & CO       &&     & 0 & 1.00E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
83 & C      & + & NO        &&     & $\longrightarrow$ &  CN     & + & O        &&     & 0 & 4.80E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
84 & C      & + & NO        &&     & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & N        &&     & 0 & 1.73E-11 & 0.50 & 4000.0 & R95          \\
 85 & C      & + & O$_2$     &&        & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & O     &&        & 0 & 3.30E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
 86 & C      & + & SO        &&     & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & S        &&     & 0 & 7.20E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
 87 & C      & + & SO        &&     & $\longrightarrow$ &  CS     & + & O        &&     & 0 & 1.70E-10 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
 88 & C         & + & C$_2$H       &&      & $\leftrightarrow$ &  C$_3$     & + & H         &&    & 0 & 1.72E-11 & 0.50 &    0.0 & ER95 (C+CH=C$_2$+H)       \\
 89 & C         & + & C$_2$H$_2$   &&       & $\leftrightarrow$ &  C$_3$H    & + & H        &&     & 0 & 2.00E-10 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
 90 & C         & + & CH$_2$   &&     & $\leftrightarrow$ &  CH     & + & CH       &&     & 0 & 2.69E-12 & 0.00 &23500.0 & NIST         \\
 91 & C      & + & NH$_2$       &&    & $\leftrightarrow$ &  NH     & + & CH        &&    & 0 & 9.62E-13 & 0.00 &10517.0 & NIST         \\
 92 & C      & + & H$_2$O     &&      & $\leftrightarrow$ &  CH     & + & OH        &&    & 0 & 1.20E-12 & 0.00 &19776.0 & NIST         \\
 93 & O      & + & NH        &&   & $\longrightarrow$ &  H      & + & NO    &&        & 0 & 1.16E-10 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
 94 & O      & + & OH        &&   & $\longrightarrow$ &  H      & + & O$_2$      &&      & 0 & 4.34E-11 &-0.50 &   30.0 & R95          \\
 95 & O      & + & HS        &&   & $\longrightarrow$ &  H      & + & SO      &&      & 0 & 2.32E-10 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
 96 & O      & + & CH        &&     & $\longrightarrow$ &  C      & + & OH       &&     & 0 & 2.52E-11 & 0.00 & 2381.0 & R95          \\
 97 & O      & + & C$_2$     &&        & $\longrightarrow$ &  C      & + & CO    &&        & 0 & 5.00E-11 & 0.50 &    0.0 & R95          \\
 98 & O      & + & CN        &&     & $\longrightarrow$ &  C      & + & NO       &&     & 0 & 3.81E-11 & 0.50 &14545.0 & R95          \\
 99 & O      & + & CS        &&     & $\longrightarrow$ &  C      & + & SO       &&     & 0 & 4.68E-11 & 0.50 &28940.0 & R95          \\
100 & O      & + & NH         &&   & $\longrightarrow$ &  N      & + & OH      &&      & 0 & 1.16E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
101 & O      & + & N$_2$      &&      & $\longrightarrow$ &  N      & + & NO     &&       & 0 & 1.88E-12 & 1.00 &20820.0 & R95          \\
102 & O      & + & NO         &&   & $\longrightarrow$ &  N      & + & O$_2$     &&       & 0 & 1.88E-12 & 1.00 &20820.0 & R95          \\
103 & O      & + & NS         &&   & $\longrightarrow$ &  N      & + & SO      &&      & 0 & 1.73E-11 & 0.50 & 4000.0 & R95          \\
104 & O      & + & NH$_2$    &&       & $\longrightarrow$ &  NH     & + & OH       &&     & 0 & 1.16E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
105 & O      & + & CH        &&    & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & H        &&     & 0 & 6.60E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
106 & O      & + & CH$_2$     &&      & $\leftrightarrow$ &  CH     & + & OH      &&      & 0 & 4.98E-10 & 0.00 & 6000.0 & R95          \\
\noalign{\smallskip}
\hline
\end{tabular}
\end{table*}
\setcounter{table}{4}
\begin{table*}
\caption[]{\em -- continued}
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{clllllclllllrlrrl}
\hline
\noalign{\smallskip}
107 & O      & + & CH$_2$     &&      & $\leftrightarrow$ &  H      & + & HCO     &&      & 0 & 1.44E-11 & 0.50 & 2000.0 & R95          \\
108 & O      & + & CH$_2$     &&      & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & H      & + & H   & 1 & 2.00E-10 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
109 & O      & + & CH$_3$      &&     & $\leftrightarrow$ &  H$_2$CO   & + & H      &&       & 0 & 1.40E-10 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
110 & O      & + & CH$_4$      &&     & $\longrightarrow$ &  CH$_3$    & + & OH     &&       & 0 & 8.32E-12 & 1.60 & 4270.0 & R95           \\
111 & O      & + & NH$_3$      &&     & $\longrightarrow$ &  OH     & + & NH$_2$    &&       & 0 & 1.60E-11 & 0.00 & 3670.0 & R95          \\
112 & O      & + & H$_2$O      &&     & $\longrightarrow$ &  OH     & + & OH     &&       & 0 & 1.85E-11 & 1.00 & 8571.0 & R95          \\
113 & O      & + & C$_2$H    &&       & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & CH     &&       & 0 & 1.70E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
114 & O      & + & CN         &&   & $\longrightarrow$ &  CO     & + & N       &&      & 0 & 1.70E-11 & 0.00 &   50.0 & R95           \\
115 & O      & + & C$_2$H$_2$  &&        & $\leftrightarrow$ &  C$_2$H    & + & OH    &&        & 0 & 5.30E-09 & 0.00 & 8520.0 & R95          \\
116 & O      & + & C$_2$H$_2$   &&       & $\leftrightarrow$ &  CH$_2$    & + & CO    &&        & 0 & 3.49E-12 & 1.50 &  850.0 & R95          \\
117 & O      & + & HCN      &&     & $\longrightarrow$ &  OH     & + & CN      &&      & 0 & 3.66E-13 & 1.60 &13386.0 & R95          \\
118 & O      & + & SiH      &&     & $\leftrightarrow$ &  SiO    & + & H       &&      & 0 & 4.00E-15 & 0.50 &    0.0 & R95          \\
119 & O      & + & HCO      &&     & $\leftrightarrow$ &  CO$_2$    & + & H    &&         & 0 & 5.00E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
120 & O      & + & HCO      &&     & $\leftrightarrow$ &  OH     & + & CO      &&      & 0 & 5.00E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
121 & O      & + & SiH$_2$    &&      & $\leftrightarrow$ &  SiO    & + & H      & + & H   & 1 & 5.00E-11 & 0.50 &    0.0 & R95          \\
122 & O      & + & H$_2$CO     &&     & $\leftrightarrow$ &  HCO    & + & OH     &&       & 0 & 1.78E-11 & 0.60 & 1390.0 & R95          \\
123 & O      & + & HS        &&    & $\longrightarrow$ &  OH     & + & S        &&     & 0 & 1.00E-12 & 0.00 & 4000.0 & R95          \\
124 & O      & + & H$_2$S     &&      & $\leftrightarrow$ &  HS     & + & OH      &&      & 0 & 1.40E-11 & 0.00 & 1920.0 & R95          \\
125 & O      & + & C$_3$      &&      & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & C$_2$    &&        & 0 & 5.00E-11 & 0.50 &    0.0 & R95          \\
126 & O      & + & C$_3$H      &&     & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & C$_2$H   &&        & 0 & 1.00E-10 & 0.00 &  250.0 & R95          \\
127 & O      & + & SiC        &&   & $\leftrightarrow$ &  SiO    & + & C       &&      & 0 & 2.50E-11 & 0.50 &    0.0 & R95          \\
128 & O      & + & SiC        &&   & $\leftrightarrow$ &  Si     & + & CO      &&      & 0 & 2.50E-11 & 0.50 &    0.0 & R95          \\
129 & O      & + & HCSi    &&      & $\leftrightarrow$ &  SiO    & + & CH      &&      & 0 & 4.00E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
130 & O      & + & SiN     &&      & $\leftrightarrow$ &  SiO    & + & N       &&      & 0 & 2.50E-11 & 0.50 &    0.0 & R95          \\
131 & O      & + & SiN     &&      & $\longrightarrow$ &  NO     & + & Si      &&      & 0 & 2.50E-11 & 0.50 &    0.0 & R95          \\
132 & O      & + & CS      &&      & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & S       &&      & 0 & 2.70E-10 & 0.00 &  760.0 & R95          \\
133 & O      & + & CO$_2$  &&         & $\longrightarrow$ &  CO     & + & O$_2$  &&          & 0 & 2.80E-11 & 0.00 &26500.0 & R95           \\
134 & O      & + & NS      &&      & $\longrightarrow$ &  NO     & + & S        &&     & 0 & 5.00E-11 & 0.50 &    0.0 & R95          \\
135 & O      & + & SO      &&      & $\longrightarrow$ &  S      & + & O$_2$    &&        & 0 & 6.60E-13 & 0.00 & 2760.0 & R95          \\
136 & O      & + & C$_4$H     &&      & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & C$_3$H    &&       & 0 & 1.00E-10 & 0.00 &  250.0 & R95          \\
137 & O      & + & SiC$_2$   &&     & $\leftrightarrow$ &  SiC    & + & CO      &&      & 0 & 4.00E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
138 & O      & + & S$_2$      &&      & $\longrightarrow$ &  SO     & + & S      &&       & 0 & 1.73E-11 & 0.50 &    0.0 & R95          \\
139 & O         & + & SiH$_4$    &&      & $\leftrightarrow$ &  OH     & + & SiH$_3$      &&    & 0 & 6.64E-12 & 0.00 &  800.0 & NIST         \\
140 & O         & + & CH$_3$      &&     & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & H$_2$     & + & H   & 1 & 5.60E-11 & 0.00 &    0.0 & NIST         \\
141 & O         & + & C$_4$H$_2$      &&       & $\leftrightarrow$ &  C$_3$H$_2$   & + & CO  &&          & 0 & 4.48E-11 & 0.00 &  866.0 & NIST         \\
142 & O      & + & NH$_2$        &&    & $\leftrightarrow$ &  NO     & + & H$_2$     &&       & 0 & 1.16E-11 & 0.00 &    0.0 & NIST         \\
143 & O      & + & HCN      &&     & $\leftrightarrow$ &  NH     & + & CO       &&     & 0 & 8.88E-13 & 1.20 & 3850.0 & NIST         \\
144 & O      & + & H$_2$CO      &&      & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & OH     & + & H   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &    0.0 & NIST         \\
145 & N      & + & NH         &&   & $\longrightarrow$ &  N$_2$     & + & H        &&     & 0 & 4.98E-11 & 0.00 &    0.0 & R95           \\
146 & N      & + & HS         &&    & $\longrightarrow$ &  H      & + & NS       &&     & 0 & 1.73E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
147 & N      & + & C$_2$      &&    & $\longrightarrow$ &  C      & + & CN     &&       & 0 & 5.00E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
148 & N      & + & CN         &&    & $\longrightarrow$ &  C      & + & N$_2$     &&       & 0 & 3.00E-10 & 0.00 &    0.0 & R95           \\
149 & N      & + & HCS        &&    & $\leftrightarrow$ &  HCN    & + & S         &&    & 0 & 1.70E-11 & 0.00 &    0.0 & R95           \\
150 & N      & + & CH         &&    & $\leftrightarrow$ &  CN     & + & H        &&     & 0 & 2.10E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
151 & N      & + & CH$_2$     &&   & $\leftrightarrow$ &  HCN    & + & H        &&     & 0 & 2.00E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
152 & N      & + & CH$_2$     &&      & $\leftrightarrow$ &  NH     & + & CH       &&     & 0 & 1.00E-12 & 0.00 &20400.0 & R95           \\
153 & N      & + & CH$_3$     &&      & $\leftrightarrow$ &  HCN    & + & H$_2$     &&       & 0 & 1.30E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
154 & N      & + & SiH        &&   & $\leftrightarrow$ &  SiN    & + & H        &&     & 0 & 5.00E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
155 & N      & + & SiH$_2$    &&      & $\leftrightarrow$ &  HNSi   & + & H       &&      & 0 & 5.00E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
156 & N      & + & SiH$_3$    &&      & $\leftrightarrow$ &  HNSi   & + & H$_2$    &&        & 0 & 5.00E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
157 & N      & + & HS         &&   & $\longrightarrow$ &  NH     & + & S        &&     & 0 & 1.73E-11 & 0.50 & 9060.0 & R95           \\
158 & N      & + & SiC        &&   & $\leftrightarrow$ &  SiN    & + & C        &&     & 0 & 2.50E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
159 & N      & + & SiC        &&   & $\leftrightarrow$ &  CN     & + & Si       &&     & 0 & 2.50E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
160 & N      & + & CS         &&   & $\longrightarrow$ &  CN     & + & S       &&      & 0 & 3.80E-11 & 0.50 & 1160.0 & R95           \\
161 & N      & + & NS         &&   & $\longrightarrow$ &  N$_2$     & + & S    &&         & 0 & 1.73E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
\noalign{\smallskip}
\hline
\end{tabular}
\end{flushleft}
\end{table*}
\setcounter{table}{4}
\begin{table*}
\caption[]{\em -- continued}
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{clllllclllllrlrrl}
\hline
\noalign{\smallskip}
162 & N      & + & OH        &&   & $\longrightarrow$ &  H      & + & NO    &&        & 0 & 5.32E-11 &-0.30 &    0.0 & R95          \\
163 & N      & + & OH         &&   & $\longrightarrow$ &  O      & + & NH      &&      & 0 & 1.88E-11 & 0.10 &10700.0 & R95          \\
164 & N      & + & HCO        &&   & $\leftrightarrow$ &  NH     & + & CO      &&      & 0 & 5.71E-12 & 0.50 & 1000.0 & R95          \\
165 & N      & + & HCO        &&   & $\leftrightarrow$ &  O      & + & HCN     &&      & 0 & 1.70E-10 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
166 & N      & + & NO         &&   & $\longrightarrow$ &  O      & + & N$_2$    &&        & 0 & 3.10E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
167 & N      & + & O$_2$      &&      & $\longrightarrow$ &  NO     & + & O      &&       & 0 & 1.50E-11 & 0.00 & 3750.0 & R95          \\
168 & N      & + & CO$_2$     &&      & $\leftrightarrow$ &  NO     & + & CO     &&       & 0 & 3.20E-13 & 0.00 & 1700.0 & R95          \\
169 & N      & + & SO         &&   & $\longrightarrow$ &  NO     & + & S         &&    & 0 & 1.73E-11 & 0.50 &  750.0 & R95          \\
170 & N      & + & SO         &&   & $\longrightarrow$ &  O      & + & NS      &&      & 0 & 4.68E-11 & 0.50 & 8254.0 & R95          \\
171 & N      & + & H$_2$O    &&       & $\longrightarrow$ &  OH     & + & NH      &&      & 0 & 6.03E-11 & 1.20 &19300.0 & NIST          \\
172 & N      & + & CO         &&   & $\longrightarrow$ &  O      & + & CN      &&      & 0 & 3.83E-09 & 0.00 &35990.0 & NIST          \\
173 & N         & + & CH$_4$      &&    & $\leftrightarrow$ &  HCN    & + & H      & + & H$_2$  & 1 & 2.50E-11 & 0.00 &    0.0 & NIST (300K ONLY)       \\
174 & N      & + & NH$_2$         &&    & $\leftrightarrow$ &  NH     & + & NH        &&    & 0 & 2.99E-13 & 0.00 & 7598.0 & NIST         \\
175 & N      & + & S$_2$          & &   & $\leftrightarrow$ &  NS     & + & S         &&    & 0 & 1.75E-11 & 0.50 & 3750.0 & R95 \\
176 & Si        & + & HS           &&           & $\leftrightarrow$ &  SiS          & + & H          &&          & 0 & 2.00E-11 & 0.50 &    0.0 & ER95 (C+HS=H+CS)        \\
177 & Si        & + & CH$_2$       &&           & $\leftrightarrow$ &  HCSi         & + & H          &&          & 0 & 4.00E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
178 & Si        & + & CS           &&           & $\leftrightarrow$ &  SiC          & + & S          &&          & 0 & 1.44E-11 & 0.50 &20435.0 & ER95 (C+CS=S+C$_2$)       \\
179 & Si        & + & CH           &&           & $\leftrightarrow$ &  SiC          & + & H          &&          & 0 & 1.73E-11 & 0.50 &    0.0 & ER95 (C+CH=C$_2$+H)       \\
180 & Si        & + & C$_2$H       &&           & $\leftrightarrow$ &  SiC$_2$ & + & H          &&          & 0 & 1.73E-11 & 0.50 &    0.0 & ER95 (C+CH=C$_2$+H)       \\
181 & Si     & + & NS        &&   & $\leftrightarrow$ &  S      & + & SiN      &&     & 0 & 2.00E-11 & 0.50 &    0.0 & ER95 (C+NS=CN+S)       \\
182 & Si     & + & CH$_3$    &&       & $\leftrightarrow$ &  SiCH$_2$  & + & H        &&     & 0 & 4.00E-11 & 0.50 &    0.0 & R95          \\
183 & Si     & + & S$_2$     &&    & $\leftrightarrow$ &  SiS    & + & S        &&     & 0 & 2.70E-10 & 0.50 &    0.0 & ER95 (C+S$_2$=CS+S)       \\
184 & Si     & + & NO      &&      & $\longrightarrow$ &  O      & + & SiN     &&      & 0 & 4.80E-11 & 0.00 &    0.0 & ER95 (C+NO=CO+N)       \\
185 & Si     & + & OH      &&      & $\leftrightarrow$ &  SiO    & + & H       &&      & 0 & 2.00E-11 & 0.50 &    0.0 & R95          \\
186 & Si     & + & O$_2$     &&       & $\leftrightarrow$ &  SiO    & + & O      &&       & 0 & 2.70E-10 & 0.50 &    0.0 & R95          \\
187 & Si     & + & CO$_2$      &&      & $\leftrightarrow$ &  SiO    & + & CO         &&   & 0 & 1.10E-11 & 0.00 &    0.0 & NIST (300K ONLY)       \\
188 & S      & + & HS         &&    & $\longrightarrow$ &  H      & + & S$_2$         &&   & 0 & 2.32E-10 & 0.00 &    0.0 & ER95 (O+HS=H=SO)        \\
189 & S      & + & NH         &&    & $\longrightarrow$ &  H      & + & NS       &&     & 0 & 1.73E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
190 & S         & + & SiC          &&           & $\leftrightarrow$ &  C            & + & SiS        &&          & 0 & 2.50E-11 & 0.50 &    0.0 & ER95 (O+SiC=SiO+C)     \\
191 & S         & + & CH           &&           & $\longrightarrow$ &  HS           & + & C          &&          & 0 & 1.73E-11 & 0.50 & 4000.0 & R95           \\
192 & S         & + & CH           &&           & $\leftrightarrow$ &  CS           & + & H          &&          & 0 & 1.10E-12 & 0.00 &    0.0 & R95           \\
193 & S         & + & HCSi         &&           & $\leftrightarrow$ &  SiS          & + & CH         &&          & 0 & 4.00E-11 & 0.00 &    0.0 & ER95 (O+HCSi=SiO+CH)    \\
194 & S         & + & C$_2$        &&           & $\longrightarrow$ &  C            & + & CS         &&          & 0 & 1.73E-11 & 0.50 &    0.0 & ER95 (O+C$_2$=CO+C)       \\
195 & S         & + & C$_3$        &&           & $\leftrightarrow$ &  C$_2$        & + & CS         &&          & 0 & 5.00E-11 & 0.50 &    0.0 & ER95 (O+C$_3$=CO+C$_2$)      \\
196 & S         & + & SiC$_2$ &&           & $\leftrightarrow$ &  SiC          & + & CS         &&          & 0 & 4.00E-11 & 0.00 &    0.0 & ER95 (O+SiC$_2$=SiC+CO)   \\
197 & S      & + & CN         &&    & $\longrightarrow$ &  C      & + & NS      &&      & 0 & 5.71E-11 & 0.50 &32010.0 & R95           \\
198 & S      & + & NH         &&   & $\longrightarrow$ &  N      & + & HS       &&     & 0 & 1.73E-11 & 0.50 & 4000.0 & R95           \\
199 & S      & + & CN         &&   & $\longrightarrow$ &  N      & + & CS      &&      & 0 & 1.73E-11 & 0.50 &    0.0 & R95           \\
200 & S      & + &  N$_2$     &&      & $\longrightarrow$ &  N      & + & NS   &&         & 0 & 1.88E-12 & 1.00 &20820.0 & ER95 (O+N$_2$=NO+N)        \\
201 & S      & + & NH$_2$     &&     & $\leftrightarrow$ &  NH     & + & HS       &&     & 0 & 1.16E-11 & 0.00 &    0.0 & ER95 (O+NH$_2$=NO+OH)      \\
202 & S     & + & CH$_4$     &&     & $\leftrightarrow$ &  CH$_3$    & + & HS       &&     & 0 & 8.32E-12 & 1.60 & 4270.0 & ER95 (O+CH$_4$=CH$_3$+OH)     \\
203 & S     & + & NH$_3$     &&   & $\leftrightarrow$ &  HS     & + & NH$_2$      &&     & 0 & 1.60E-11 & 0.00 & 3672.0 & ER95 (O+NH$_3$=OH+NH$_2$)    \\
204 & S     & + & C$_2$H$_2$ &&      & $\leftrightarrow$ &  C$_2$H    & + & HS    &&        & 0 & 5.30E-09 & 0.00 & 8520.0 & ER95 (O+C$_2$H$_2$=C$_2$H+OH)   \\
205 & S     & + & HCN        &&       & $\leftrightarrow$ &  HS     & + & CN      &&      & 0 & 3.65E-11 & 1.60 &13386.0 & ER95 (O+HCN=OH+CN)     \\
206 & S     & + & SiH        &&       & $\leftrightarrow$ &  SiS    & + & H       &&      & 0 & 1.10E-12 & 0.50 &    0.0 & ER95 (O+SiH=SiO+H)     \\
207 & S     & + & SiH$_2$    &&        & $\leftrightarrow$ &  SiS    & + & H      & + & H   & 1 & 5.00E-11 & 0.50 &    0.0 & ER95 (O+SiH$_2$=SiO+H+H)  \\
208 & S     & + & C$_3$H     &&      & $\leftrightarrow$ &  CS     & + & C$_2$H  &&         & 0 & 1.00E-10 & 0.00 &  250.0 & ER95 (O+C$_3$H=CO+C$_2$H)    \\
209 & S      & + & SiN       &&   & $\leftrightarrow$ &  SiS       & + & N        &&        & 0 & 2.50E-11 & 0.50 &    0.0 & ER95 (O+SiN=SiO+N)     \\
210 & S      & + & CH$_2$    &&       & $\leftrightarrow$ &  HCS    & + & H       &&      & 0 & 3.98E-11 & 0.50 &    0.0 & R95          \\
211 & S      & + & OH        &&   & $\longrightarrow$ &  H      & + & SO      &&      & 0 & 6.60E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
212 & S      & + & OH        &&    & $\longrightarrow$ &  O      & + & HS       &&     & 0 & 6.60E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
213 & S      & + & NO      &&      & $\longrightarrow$ &  O      & + & NS       &&     & 0 & 2.94E-11 & 0.50 &17465.0 & R95          \\
214 & S      & + & O$_2$    &&        & $\longrightarrow$ &  O      & + & SO      &&      & 0 & 2.28E-12 & 0.50 &    0.0 & R95          \\
215 & S      & + & SO       &&     & $\longrightarrow$ &  O      & + & S$_2$     &&       & 0 & 1.73E-11 & 0.50 &11500.0 & R95          \\
\noalign{\smallskip}
\hline
\end{tabular}
\end{flushleft}
\end{table*}
\setcounter{table}{4}
\begin{table*}
\caption[]{\em -- continued}
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{clllllclllllrlrrl}
\hline
\noalign{\smallskip}
216 & S      & + & NO         &&   & $\longrightarrow$ &  N      & + & SO      &&      & 0 & 1.14E-11 & 0.50 &17260.0 & R95          \\
217 & S    & + & N$_2$         &&   & $\leftrightarrow$ &  S      & + & NS       &&     & 0 & 1.75E-11 & 0.50 & 3750.0 & R95          \\
218 & CH     & + & N          &&    & $\longrightarrow$ &  C      & + & NH       &&     & 0 & 2.94E-11 & 0.50 & 6995.0 & R95           \\
219 & CH     & + & N$_2$      &&    & $\leftrightarrow$ &  HCN    & + & N      &&       & 0 & 1.00E-12 & 0.00 & 7000.0 & R95           \\
220 & CH        & + & CH$_4$       &&           & $\leftrightarrow$ &  CH$_2$       & + & CH$_3$     &&          & 0 & 2.28E-11 & 0.70 & 3000.0 & R95           \\
221 & CH     & + & HCO      &&     & $\leftrightarrow$ &  CH$_2$    & + & CO    &&        & 0 & 2.87E-12 & 0.70 &  500.0 & R95          \\
222 & CH     & + & O$_2$    &&        & $\leftrightarrow$ &  HCO    & + & O     &&        & 0 & 1.44E-11 & 0.50 & 3000.0 & R95          \\
223 & CH     & + & CO$_2$     &&      & $\leftrightarrow$ &  HCO    & + & CO       &&     & 0 & 2.94E-13 & 0.50 & 3000.0 & R95          \\
224 & CH     & + & O$_2$        &&    & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & OH       &&     & 0 & 8.00E-11 & 0.00 &    0.0 & NIST         \\
225 & CH     & + & NO         &&   & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & NH         &&   & 0 & 2.50E-10 & 0.00 &    0.0 & NIST (300K ONLY)       \\
226 & CH     & + & OH        &&     & $\leftrightarrow$ &  HCO    & + & H        &&     & 0 & 1.44E-11 & 0.50 & 5000.0 & R95          \\
227 & CH$_2$    & + & CH$_2$       &&           & $\leftrightarrow$ &  C$_2$H$_2$   & + & H          & + & H     & 1 & 2.00E-10 & 0.00 &  400.0 & R95           \\
228 & CH$_2$    & + & CH$_2$       &&           & $\leftrightarrow$ &  CH           & + & CH$_3$     &&          & 0 & 4.00E-11 & 0.00 & 5000.0 & R95           \\
229 & CH$_3$    & + & CH$_3$       &&           & $\leftrightarrow$ &  CH$_2$       & + & CH$_4$     &&          & 0 & 7.13E-12 & 0.00 & 5050.0 & R95           \\
230 & CH$_2$    & + & HCO      &&     & $\leftrightarrow$ &  CH$_3$    & + & CO  &&          & 0 & 3.00E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
231 & CH$_2$    & + & H$_2$CO   &&       & $\leftrightarrow$ &  CH$_3$    & + & HCO  &&         & 0 & 3.30E-13 & 0.00 & 3270.0 & R95          \\
232 & CH$_2$    & + & O$_2$     &&       & $\leftrightarrow$ &  CO$_2$    & + & H   & + & H   & 1 & 3.73E-10 &-3.30 & 1442.0 & NIST         \\
233 & CH$_2$    & + & CO$_2$     &&      & $\leftrightarrow$ &  H$_2$CO   & + & CO    &&        & 0 & 3.90E-14 & 0.00 &    0.0 & NIST         \\
234 & CH$_2$    & + & N$_2$      &&      & $\leftrightarrow$ &  HCN    & + & NH      &&      & 0 & 8.00E-12 & 0.00 &18000.0 & NIST         \\
235 & CH$_2$  & + & O$_2$    &&       & $\leftrightarrow$ &  CO$_2$    & + & H$_2$ &&           & 0 & 2.99E-11 &-3.30 & 1443.0 & NIST          \\
236 & CH$_2$  & + & O$_2$    &&       & $\leftrightarrow$ &  H$_2$O    & + & CO     &&       & 0 & 2.54E-10 &-3.30 & 1443.0 & NIST          \\
237 & CH$_2$ & + & NO    &&      & $\leftrightarrow$ &  H$_2$CO   & + & N     &&        & 0 & 2.70E-12 & 0.00 & 3500.0 & R95          \\
238 & CH$_3$    & + & O$_2$     &&       & $\leftrightarrow$ &  HCO    & + & H$_2$O  &&         & 0 & 1.66E-12 & 0.00 &    0.0 & NIST         \\
239 & CH$_3$    & + & OH        &&    & $\leftrightarrow$ &  H$_2$CO   & + & H$_2$   &&         & 0 & 2.59E-13 &-0.50 & 5440.0 & NIST         \\
240 & CH$_3$    & + & NO        &&    & $\leftrightarrow$ &  HCN    & + & H$_2$O     &&      & 0 & 1.50E-12 & 0.00 & 7540.0 & NIST         \\
241 & CH$_3$ & + & NH$_3$     &&        & $\longrightarrow$ &  NH$_2$    & + & CH$_4$   &&        & 0 & 9.55E-14 & 0.00 & 4890.0 & R95           \\
242 & CH$_3$    & + & H$_2$O   &&        & $\leftrightarrow$ &  CH$_4$    & + & OH   &&         & 0 & 1.20E-14 & 2.90 & 7480.0 & R95          \\
243 & CH$_3$    & + & HCO       &&    & $\leftrightarrow$ &  CH$_4$    & + & CO      &&      & 0 & 2.00E-10 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
244 & CH$_3$    & + & H$_2$CO   &&       & $\longrightarrow$ &  CH$_4$    & + & HCO   &&        & 0 & 6.80E-12 & 0.00 & 4450.0 & R95           \\
245 & CH$_3$    & + & SiH$_4$   &&       & $\leftrightarrow$ &  CH$_4$    & + & SiH$_3$    &&      & 0 & 1.29E-12 & 0.00 & 3512.0 & NIST         \\
246 & CH$_3$   & + & C$_2$H$_2$ &&         & $\longrightarrow$ &  CH$_4$    & + & C$_2$H  &&         & 0 & 3.00E-13 & 0.00 & 8700.0 & NIST         \\
247 & CH$_3$  & + & O$_2$      &&       & $\leftrightarrow$ &  H$_2$CO   & + & OH     &&       & 0 & 5.50E-13 & 0.00 & 4500.0 & R95          \\
248 & CH$_4$    & + & HCO       &&    & $\longrightarrow$ &  CH$_3$    & + & H$_2$CO   &&       & 0 & 1.36E-11 & 2.90 &11330.0 & NIST          \\
249 & CH$_4$    & + & C$_2$H     &&      & $\longrightarrow$ &  C$_2$H$_2$   & + & CH$_3$   &&        & 0 & 3.00E-12 & 0.00 &  250.0 & NIST         \\
250 & OH        & + & CH$_3$    &&     & $\longrightarrow$ &  O      & + & CH$_4$    &&       & 0 & 3.22E-13 & 2.20 & 2240.0 & R95          \\
251 & OH     & + & CO        &&   & $\longrightarrow$ &  H      & + & CO$_2$      &&     & 0 & 1.00E-13 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
252 & OH     & + & NH$_2$      &&     & $\longrightarrow$ &  O      & + & NH$_3$    &&       & 0 & 3.13E-13 & 0.40 &  250.0 & R95          \\
253 & OH     & + & OH        &&    & $\longrightarrow$ &  O      & + & H$_2$O    &&       & 0 & 1.65E-12 & 1.10 &   50.0 & R95          \\
254 & OH     & + & CN       &&     & $\longrightarrow$ &  O      & + & HCN     &&      & 0 & 5.30E-14 & 0.00 & 1500.0 & R95          \\
255 & OH     & + & CH$_2$     &&      & $\leftrightarrow$ &  CH$_3$    & + & O     &&        & 0 & 1.44E-11 & 0.50 & 3000.0 & R95          \\
256 & OH     & + & CH$_2$     &&      & $\leftrightarrow$ &  H$_2$O    & + & CH     &&       & 0 & 1.44E-11 & 0.50 & 3000.0 & R95          \\
257 & OH     & + & CH$_2$     &&      & $\leftrightarrow$ &  H$_2$CO   & + & H      &&       & 0 & 3.00E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
258 & OH     & + & CH$_3$     &&      & $\leftrightarrow$ &  H$_2$O    & + & CH$_2$  &&         & 0 & 5.42E-11 & 0.70 & 1000.0 & R95          \\
259 & OH     & + & NH$_3$     &&      & $\longrightarrow$ &  NH$_2$    & + & H$_2$O    &&       & 0 & 7.55E-13 & 1.60 &  480.0 & R95           \\
260 & OH     & + & C$_2$H$_2$   &&       & $\leftrightarrow$ &  H$_2$O    & + & C$_2$H   &&        & 0 & 1.30E-13 & 2.70 & 6060.0 & R95          \\
261 & OH     & + & HCN      &&     & $\longrightarrow$ &  H$_2$O    & + & CN      &&      & 0 & 1.50E-11 & 0.00 & 5400.0 &	R95          \\
262 & OH     & + & HCO       &&    & $\leftrightarrow$ &  H$_2$O    & + & CO        &&    & 0 & 1.70E-10 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
263 & OH     & + & H$_2$CO     &&     & $\longrightarrow$ &  H$_2$O    & + & HCO      &&     & 0 & 4.98E-11 & 1.00 &  601.0 & R95           \\
264 & OH     & + & H$_2$S      &&     & $\leftrightarrow$ &  H$_2$O    & + & HS       &&     & 0 & 6.30E-12 & 0.00 &   80.0 & R95          \\
265 & OH        & + & C$_2$H    &&      & $\leftrightarrow$ &  CH$_2$    & + & CO        &&    & 0 & 3.00E-11 & 0.00 &    0.0 & NIST         \\
266 & OH     & + & HCN    &&     & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & NH$_2$    &&       & 0 & 1.07E-13 & 0.00 & 5892.0 & NIST         \\
267 & H$_2$O    & + & CN     &&       & $\longrightarrow$ &  OH     & + & HCN      &&     & 0 & 1.25E-11 & 0.00 & 3719.0 & NIST         \\
268 & H$_2$O    & + & HCO      &&     & $\longrightarrow$ &  OH     & + & H$_2$CO     &&     & 0 & 8.54E-13 & 1.40 &13146.0 & NIST          \\
269 & NH     & + & NH         &&   & $\longrightarrow$ &  H$_2$     & + & N$_2$   &&         & 0 & 1.70E-11 & 0.00 &    0.0 & R95           \\
270 & NH     & + & OH        &&    & $\longrightarrow$ &  H$_2$O    & + & N       &&      & 0 & 3.09E-12 & 1.20 &    0.0 & R95           \\
271 & NH     & + & OH        &&    & $\longrightarrow$ &  NH$_2$    & + & O        &&     & 0 & 2.93E-12 & 0.10 & 5800.0 & R95          \\
\noalign{\smallskip}
\hline
\end{tabular}
\end{flushleft}
\end{table*}
\setcounter{table}{4}
\begin{table*}
\caption[]{\em -- continued}
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{clllllclllllrlrrl}
\hline
\noalign{\smallskip}
272 & NH     & + & H$_2$O    &&       & $\leftrightarrow$ &  NH$_2$    & + & OH      &&      & 0 & 1.81E-12 & 1.60 &14090.0 & R95          \\
273 & NH     & + & NO        &&    & $\leftrightarrow$ &  N$_2$     & + & O      & + & H   & 1 & 5.00E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
274 & NH     & + & O$_2$        &&    & $\leftrightarrow$ &  NO     & + & OH       &&     & 0 & 7.47E-11 & 0.00 & 5000.0 & NIST         \\
275 & NH$_2$    & + & NH$_2$    &&       & $\leftrightarrow$ &  NH$_3$    & + & NH    &&        & 0 & 8.30E-11 & 0.00 & 5052.0 & NIST         \\
276 & NH$_2$    & + & NO      &&      & $\leftrightarrow$ &  N$_2$     & + & H$_2$O  &&         & 0 & 1.70E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
277 & NH$_2$    & + & H$_2$O    &&       & $\longrightarrow$ &  OH     & + & NH$_3$    &&       & 0 & 2.09E-13 & 1.90 & 5720.0 & NIST          \\
278 & NH$_2$ & + & CH$_4$     &&        & $\longrightarrow$ &  CH$_3$    & + & NH$_3$     &&      & 0 & 1.77E-12 & 0.00 & 4716.0 & NIST          \\
279 & SiH       & + & NO           &&           & $\leftrightarrow$ &  SiO          & + & H          &&          & 0 & 2.50E-10 & 0.00 &    0.0 & NIST (300k ONLY)       \\
280 & SiH$_3$   & + & SiH$_3$  &&        & $\leftrightarrow$ &  SiH$_2$   & + & SiH$_4$  &&        & 0 & 2.99E-11 & 0.00 &    0.0 & NIST         \\
281 & SiH$_4$   & + & OH      &&      & $\leftrightarrow$ &  H$_2$O    & + & SiH$_3$    &&      & 0 & 1.44E-11 & 0.00 &   48.0 & NIST         \\
282 & SiH$_4$ &  &           &&   & $\leftrightarrow$ &  SiH$_2$   & + & H$_2$      &&      & 1 & 6.68E+14 & 0.00 &28680.0 & NIST          \\
283 & HS        & + & HS           &&           & $\leftrightarrow$ &  H$_2$S       & + & S          &&          & 0 & 1.30E-11 & 0.00 &    0.0 & R95           \\
284 & C$_2$H    & + & C$_2$H$_2$   &&           & $\leftrightarrow$ &  H            & + & C$_4$H$_2$ &&          & 0 & 6.64E-11 & 0.00 &    0.0 & CBT           \\
285 & C$_2$H  & + & O$_2$     &&       & $\leftrightarrow$ &  HCO    & + & CO        &&    & 0 & 4.00E-12 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
286 & C$_2$H   & + & C$_4$H$_2$   &&        & $\leftrightarrow$ &  C$_2$H$_2$   & + & C$_4$H  &&         & 0 & 3.32E-11 & 0.00 &    0.0 & CBT           \\
287 & C$_2$H    & + & C$_2$H   &&        & $\leftrightarrow$ &  C$_2$H$_2$   & + & C$_2$  &&          & 0 & 3.00E-12 & 0.00 &    0.0 & NIST         \\
288 & C$_2$H    & + & CH$_2$    &&       & $\leftrightarrow$ &  CH     & + & C$_2$H$_2$     &&     & 0 & 3.00E-11 & 0.00 &    0.0 & NIST         \\
289 & CN     & + & CH$_2$    &&      & $\leftrightarrow$ &  CH     & + & HCN    &&       & 0 & 5.30E-12 & 0.00 & 2500.0 & R95          \\
290 & CN     & + & CH$_3$    &&      & $\leftrightarrow$ &  HCN    & + & CH$_2$  &&         & 0 & 9.21E-13 & 0.70 & 1500.0 & R95          \\
291 & CN     & + & CH$_4$    &&       & $\leftrightarrow$ &  HCN    & + & CH$_3$      &&     & 0 & 3.14E-12 & 1.50 &  504.0 & R95          \\
292 & CN     & + & NH$_3$    &&       & $\leftrightarrow$ &  HCN    & + & NH$_2$      &&     & 0 & 2.60E-11 &-1.10 &    0.0 & R95          \\
293 & CN     & + & CN        &&    & $\leftrightarrow$ &  C$_2$     & + & N$_2$    &&        & 0 & 2.67E-09 & 0.00 &22090.0 & NIST         \\
294 & CN       & + & C$_2$H$_2$        &&      & $\leftrightarrow$ &  C$_2$H    & + & HCN      &&     & 0 & 2.20E-10 & 0.00 &    0.0 & NIST (300k ONLY)       \\
295 & HCN    & + & HCO      &&     & $\leftrightarrow$ &  H$_2$CO   & + & CN      &&      & 0 & 1.00E-11 & 0.00 &17200.0 & NIST         \\
296 & CO     & + & O$_2$   &&         & $\longrightarrow$ &  O      & + & CO$_2$  &&         & 0 & 4.20E-12 & 0.00 &24000.0 & Baulch92      \\
297 & CO       & + & C$_2$H$_2$    &&      & $\leftrightarrow$ &  C$_2$H    & + & HCO    &&       & 0 & 8.00E-10 & 0.00 &53700.0 & NIST         \\
298 & HCO    & + & HCO        &&   & $\leftrightarrow$ &  H$_2$CO   & + & CO      &&      & 0 & 5.00E-11 & 0.00 &    0.0 & R95          \\
299 & NO     & + & Si       &&     & $\leftrightarrow$ &  SiO    & + & N        &&     & 0 & 5.30E-11 & 0.00 & 1775.0 & NIST         \\
300 & NO     & + & NO         &&   & $\leftrightarrow$ &  N$_2$     & + & O$_2$     &&       & 0 & 5.10E-12 & 0.50 &30455.0 & R95          \\
\noalign{\smallskip}
\hline
\end{tabular}
\end{flushleft}
\end{table*}
\setcounter{table}{4}
\begin{table*}[t]
\caption[]{\em -- continued (Gas collider reactions)}
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{clllllclllllrlrrl}
\hline
\noalign{\smallskip}
301 & C$_2$     & + & M       &&      & $\leftrightarrow$ &  C      & + & C      & + & M   & 1 & 6.17E-10 & 0.00 &69823.0 & NIST       \\
302 & C$_3$     & + & M       &&      & $\leftrightarrow$ &  C$_2$     & + & C      & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 &E        \\
303 & CH     & + & M         &&    & $\leftrightarrow$ &  C      & + & H      & + & M   & 1 & 3.16E-10 & 0.00 &33700.0 & NIST          \\
304 & CH$_2$    & + & M       &&      & $\leftrightarrow$ &  CH     & + & H      & + & M   & 1 & 6.64E-09 & 0.00 &41800.0 & NIST      \\
305 & CH$_2$    & + & M       &&      & $\leftrightarrow$ &  H$_2$     & + & C      & + & M   & 1 & 2.16E-10 & 0.00 &29700.0 & NIST      \\
306 & CH$_3$    & + & M         &&    & $\leftrightarrow$ &  CH     & + & H$_2$     & + & M   & 1 & 1.15E-09 & 0.00 &41500.0 & NIST     \\
307 & CH$_3$    & + & M      &&       & $\leftrightarrow$ &  CH$_2$    & + & H      & + & M   & 1 & 1.70E-08 & 0.00 &45600.0 & Baulch92  \\
308 & CH$_3$    & + & H      & + & M   & $\longrightarrow$ &  CH$_4$    & + & M         &&    &-1 & 9.62E-31 &-1.80 & 3231.0 & Baulch92  \\
309 & CH$_4$    & + & M      &&       & $\longrightarrow$ &  CH$_3$    & + & H      & + & M   & 1 & 1.20E-06 & 0.00 &47000.0 & Baulch92  \\
310 & C$_2$H    & + & M       &&      & $\leftrightarrow$ &  C$_2$     & + & H      & + & M   & 1 & 3.74E-10 & 0.00 &50040.0 & NIST      \\
311 & C$_3$H    & + & M   &&          & $\leftrightarrow$ &  C$_3$     & + & H      & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 & E     \\
312 & C$_2$H$_2$   & + & M     &&        & $\leftrightarrow$ &  C$_2$     & + & H$_2$     & + & M   & 1 & 7.59E-17 & 0.00 & 2069.0 & NIST\\
313 & C$_2$H$_2$   & + & M    &&         & $\leftrightarrow$ &  H      & + & C$_2$H    & + & M   & 1 & 6.97E-08 & 0.00 &54434.0 & CBT    \\
314 & C$_3$H$_2$   & + & M    &&         & $\leftrightarrow$ &  C$_3$H    & + & H      & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 & E      \\
315 & C$_4$H$_2$   & + & M    &&         & $\leftrightarrow$ &  C$_4$H    & + & H      & + & M   & 1 & 5.91E-07 & 0.00 &40292.0 & NIST   \\
316 & CS     & + & M           &&  & $\leftrightarrow$ &  C      & + & S      & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 & E            \\
317 & HCS    & + & M    &&         & $\leftrightarrow$ &  H      & + & CS     & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 & E            \\
318 & CN     & + & M         &&    & $\leftrightarrow$ &  C      & + & N      & + & M   & 1 & 3.32E-10 & 0.00 &74989.0 & NIST          \\
319 & HCN    & + & M         &&    & $\leftrightarrow$ &  H      & + & CN     & + & M   & 1 & 2.08E-08 & 0.00 &54630.0 & NIST          \\
320 & S$_2$     & + & M     &&        & $\leftrightarrow$ &  S      & + & S      & + & M   & 1 & 7.95E-11 & 0.00 &38749.0 & NIST        \\
321 & HS     & + & M         &&    & $\leftrightarrow$ &  S      & + & H      & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 &E             \\
322 & H$_2$S    & + & M      &&       & $\leftrightarrow$ &  HS     & + & H      & + & M   & 1 & 7.70E-10 & 0.00 &41500.0 & NIST       \\
323 & SO     & + & M        &&     & $\leftrightarrow$ &  O      & + & S      & + & M   & 1 & 6.61E-10 & 0.00 &53885.0 & NIST          \\
324 & N$_2$     & + & M      &&       & $\leftrightarrow$ &  N      & + & N      & + & M   & 1 & 9.21E-05 &-2.50 & 113240.0 & NIST      \\
325 & NH     & + & M         &&    & $\leftrightarrow$ &  N      & + & H      & + & M   & 1 & 4.40E-10 & 0.00 &38000.0 & NIST          \\
326 & NH$_2$    & + & M      &&       & $\leftrightarrow$ &  NH     & + & H      & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 & E            \\
327 & NH$_3$    & + & M      &&       & $\leftrightarrow$ &  NH$_2$    & + & H      & + & M   & 1 & 3.46E-08 & 0.00 &46740.0 & NIST      \\
328 & NH$_3$    & + & M        &&     & $\leftrightarrow$ &  NH     & + & H$_2$     & + & M   & 1 & 1.05E-09 & 0.00 &47000.0 & NIST      \\
329 & NS     & + & M         &&    & $\leftrightarrow$ &  S      & + & N      & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 & E            \\
330 & NO     & + & M          &&   & $\leftrightarrow$ &  O      & + & N      & + & M   & 1 & 4.10E-09 & 0.00 &75380.0 & NIST          \\
331 & SiH    & + & M         &&    & $\leftrightarrow$ &  Si     & + & H      & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 & E            \\
332 & SiH$_2$   & + & M     &&        & $\leftrightarrow$ &  Si     & + & H$_2$     & + & M   & 1 & 7.60E-08 &-1.80 &19219.0 & NIST     \\
333 & SiH$_3$   & + & M      &&       & $\leftrightarrow$ &  SiH    & + & H$_2$     & + & M   & 1 & 4.98E-10 & 0.00 & 4534.0 & NIST     \\
334 & SiH$_4$    & + & M    &&         & $\leftrightarrow$ &  SiH$_3$      & + & H    & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 & E       \\
335 & SiH$_4$    & + & M     &&        & $\leftrightarrow$ &  SiH$_2$      & + & H$_2$     & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 & E  \\
336 & SiC    & + & M          &&   & $\leftrightarrow$ &  Si     & + & C      & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 &E             \\
337 & SiC$_2$ & + & M     &&        & $\leftrightarrow$ &  Si     & + & C$_2$     & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 & E     \\
338 & HCSi   & + & M         &&    & $\leftrightarrow$ &  SiC    & + & H      & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 &E             \\
339 & SiCH$_2$  & + & M    &&         & $\leftrightarrow$ &  HCSi   & + & H      & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 & E          \\
340 & SiN    & + & M         &&    & $\leftrightarrow$ &  Si     & + & N      & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 & E            \\
341 & HNSi   & + & M          &&   & $\leftrightarrow$ &  H      & + & SiN    & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 & E            \\
342 & SiS    & + & M          &&   & $\leftrightarrow$ &  Si     & + & S      & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 & E            \\
343 & SiO    & + & M       &&      & $\leftrightarrow$ &  O      & + & Si     & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 & E            \\
344 & O$_2$     & + & M    &&         & $\leftrightarrow$ &  O      & + & O      & + & M   & 1 & 5.16E-10 & 0.00 &58410.0 & NIST        \\
345 & OH     & + & M          &&   & $\leftrightarrow$ &  H      & + & O      & + & M   & 1 & 4.00E-09 & 0.00 &50000.0 & NIST         \\
346 & OH     & + & H      & + & M   & $\longrightarrow$ &  H$_2$O    & + & M       &&      &-1 & 6.86E-31 &-2.00 &    0.0 & NIST        \\
347 & H$_2$O    & + & M     &&        & $\longrightarrow$ &  OH     & + & H      & + & M   & 1 & 5.80E-09 & 0.00 &52920.0 & Baulch92    \\
348 & CO     & + & M      &&       & $\leftrightarrow$ &  O      & + & C      & + & M   & 1 & 1.00E-10 & 0.00 &48600.0 & E            \\
349 & CO$_2$    & + & M      &&       & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & O      & + & M   & 1 & 8.01E-11 & 0.00 &26900.0 & NIST       \\
350 & HCO    & + & M     &&        & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & H      & + & M   & 1 & 2.39E-10 & 0.00 & 8133.0 & NIST          \\
351 & H$_2$CO   & + & M   &&          & $\leftrightarrow$ &  HCO    & + & H      & + & M   & 1 & 2.10E-08 & 0.00 &39200.0 & NIST          \\
352 & H$_2$CO   & + & M         &&    & $\leftrightarrow$ &  CO     & + & H$_2$     & + & M   & 1 & 3.95E-09 & 0.00 &17500.0 & NIST  \\
\noalign{\smallskip}
\hline
\end{tabular}
\end{flushleft}
\end{table*}


\end{document}  

\bye 



